Contenu

Introduction

Pourquoi mon audio est-il déformé lors de l'utilisation de G.722.1 Annexe C ?

Informations connexes

Introduction

Cet article concerne les modèles Cisco TelePresence MCU 4203, Cisco TelePresence MCU MSE 8420, Cisco TelePresence IP VCR 2210, Cisco TelePresence VCR MSE 8220, Cisco TelePresence ISDN GW 3241, Cisco TelePresence ISDN GW MSE 8321, Cisco TelePresence IP GW 3510, Cisco TelePresence MCU 4505 et Cisco TelePresence MCU MSE 8510.

Q. Pourquoi mon audio est-il déformé lors de l'utilisation de G.722.1 Annexe C ?

La spécification ITU pour l'annexe C G.722.1 stipule que l'horodatage RTP doit être de 32 KHz et qu'il doit y avoir un ordre d'octet particulier. De nombreux points de terminaison utilisent une horloge horodatage de 8 KHz et/ou un ordre d'octets échangés, créant quatre options possibles :A.

- Horloge RTP 32 KHz, ordre d'octets ITU (spécification ITU)

- Horloge RTP de 32 KHz, ordre des octets échangés

- Horloge RTP 8 KHz, ordre d'octets ITU

- Horloge RTP 8 KHz, ordre d'octets échangés

Les produits TANDBERG Codian disposent d'une base de données de terminaux et de révisions logicielles pour ces terminaux, de sorte que l'option correcte de G.722.1C envoyée à chaque terminal est ce qu'il va décoder et permettre à l'unité Codian de décoder correctement le son. Si un point de terminaison ne se trouve pas dans la base de données ou utilise une révision logicielle inconnue, le mauvais type de G.722.1C peut être envoyé. Cela peut entraîner une distorsion du son ou, à l'occasion, devenir complètement inaudible.

En cas de problème avec G.722.1C, TANDBERG vous recommande de mettre à niveau vers la dernière version du logiciel disponible pour votre unité TANDBERG Codian. Cette table d'interopérabilité sera la plus à jour. Si des problèmes persistent, essayez de désactiver G.722.1C sur votre unité et contactez le support technique de TANDBERG.

Informations connexes

- Support et documentation techniques - Cisco Systems