Contenu

Introduction

Quelle est la durée de vie des terminaux enregistrés auprès des contrôleurs d'accès internes de Codian ?

Informations connexes

Introduction

Cet article concerne les modèles Cisco TelePresence MCU 4203, Cisco TelePresence MCU MSE 8420, Cisco TelePresence IP VCR 2210, Cisco TelePresence VCR MSE 8220, Cisco TelePresence ISDN GW 3241, Cisco TelePresence ISDN GW MSE 8321, Cisco TelePresence IP GW 3510, Cisco TelePresence MCU 4505 et Cisco TelePresence MCU MSE 8510.

Q. Quelle est la durée de vie des terminaux enregistrés auprès des contrôleurs d'accès internes de Codian ?

Les terminaux peuvent fournir une durée de vie (durée de vie) dans leur RRQ (demande d'enregistrement). A.

- Si une durée de vie est fournie avec une valeur comprise entre 30 secondes et 5 minutes, cette valeur est utilisée

- Si la durée de vie fournie est inférieure à 30 secondes, alors 30 secondes sont utilisées

- Si la durée de vie fournie est supérieure à 5 minutes, la valeur est réduite à 5 minutes

- Si aucun TTL n'est fourni, 5 minutes sont utilisées

Informations connexes

- Support et documentation techniques - Cisco Systems