Contenu

Introduction

Quels sont les OID SMNP System pour les produits TANDBERG Codian ?

Informations connexes

Introduction

Cet article concerne les modèles Cisco TelePresence MCU 4203, Cisco TelePresence MCU MSE 8420, Cisco TelePresence IP VCR 2210, Cisco TelePresence VCR MSE 8220, Cisco TelePresence ISDN GW 3241, Cisco TelePresence ISDN GW MSE 8321, Cisco TelePresence IP GW 3510, Cisco TelePresence MCU 4505, Cisco TelePresence MSE 8000 et Cisco TelePresence MCU MSE 8510.

Q. Quels sont les OID SMNP System pour les produits TANDBERG Codian ?

Les ID d'objet système (OID) des produits Codian varient légèrement selon le type de produit. Elles sont au format suivant :A.

1.2.826.0.1.4616240.1.<ID de produit.>.<Numéro de produit>.

Les ID de produit sont les suivants :

- MCU : 1

- VCR IP : 2

- GW RNIS : 3

- GW IP : 4

Exemple :

Un MCU 4215 aurait un OID de 1.2.826.0.1.4616240.1.1.4215

Un GW RNIS 3240 aurait un OID de 1.2.826.0.1.4616240.1.3.3240

Informations connexes

- Support et documentation techniques - Cisco Systems