Contenu

Introduction

Le Codian est-il membre d'un système de conformité aux DEEE ?

Informations connexes

Introduction

Cet article concerne les modèles Cisco TelePresence MCU 4203, Cisco TelePresence MCU MSE 8420, Cisco TelePresence IP VCR 2210, Cisco TelePresence VCR MSE 8220, Cisco TelePresence ISDN GW 3241, Cisco TelePresence ISDN GW MSE 8321, Cisco TelePresence IP GW 3510, Cisco TelePresence MCU 4505, Cisco TelePresence Supervisor MSE 8050, Cisco TelePresence MSE 8000 et Cisco TelePresence MCU MSE 8510.

Q. Le Codian est-il membre d'un système de conformité aux DEEE ?

Codian est membre d'un schéma de conformité DEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment) avec REPIC. Pour disposer de l'équipement codien au Royaume-Uni, contactez le REPIC (A. www.repic.co.uk ). Le REPIC a mis en place un système de collecte des DEEE non domestiques pour le compte des membres du système qui ont des obligations de production de DEEE non domestiques en vertu du Règlement de 2006 sur les DEEE.

Il y a une page sur le site web REPIC qui détaille ce qu'un utilisateur final d'entreprise doit faire s'il a un article de DEEE qu'il veut éliminer et il considère qu'il est de la responsabilité d'un Codian Ltd de le traiter. La page présente quelques vérifications initiales que vous devriez effectuer avant de communiquer avec le REPIC, un numéro de téléphone à composer et les renseignements que le REPIC exigera de vous.

Codian est responsable de tous les problèmes de DEEE au Royaume-Uni concernant ses produits, mais pas dans aucun autre pays d'Europe. En dehors du Royaume-Uni, contactez vos distributeurs ou revendeurs pour résoudre les problèmes de DEEE.

Informations connexes

- Support et documentation techniques - Cisco Systems