Contenu

Introduction

Quelles bases MIB SNMP les produits Codian prennent-ils en charge ?

Informations connexes

Introduction

Cet article concerne les modèles Cisco TelePresence MCU 4203, Cisco TelePresence MCU MSE 8420, Cisco TelePresence IP VCR 2210, Cisco TelePresence VCR MSE 8220, Cisco TelePresence ISDN GW 3241, Cisco TelePresence ISDN GW MSE 8321, Cisco TelePresence IP GW 3510, Cisco TelePresence MCU 4505 et Cisco TelePresence MCU MSE 8510.

Q. Quelles bases MIB SNMP les produits Codian prennent-ils en charge ?

Nous prenons en charge le protocole SNMP (Simple Network Management Protocol) qui vous permet d'utiliser les outils de gestion de réseau existants (tels que HP OpenView monitor) pour surveiller les produits Codian. Les produits codiens prennent en charge MIB II générique pour les systèmes de base et les réseaux. Les unités et les lames peuvent recevoir et répondre aux requêtes SNMPv1 et SNMPv2c et prendre en charge plusieurs MIB standard comme suit. (Tous les messages d'interruption SNMP sont envoyés à l'aide de SNMPv1.)A.

- RFC 1213 (lecture seule)

- système

- Interface

- à

- IP

- icmp

- tcp

- udp

- snmp

En outre, le VCR IP prend en charge UCD-SNMP pour l'utilisation du disque.

Les interruptions standard suivantes sont également prises en charge :

- Démarrage à froid

- Échec de l'authentification

Note: Aucune base MIB propriétaire TANDBERG Codian n'est utilisée. Toutes les MIB sont en lecture seule.

Informations connexes

- Support et documentation techniques - Cisco Systems