Contenu

Introduction

Pourquoi le journal des événements sur le processeur MCU/GW RNIS du Codian affiche-t-il l'erreur « Échec du vidage du cache vers une mémoire Compact Flash externe » ?

Informations connexes

Introduction

Cet article concerne les modèles Cisco TelePresence MCU 4203, Cisco TelePresence MCU MSE 8420, Cisco TelePresence ISDN GW 3241, Cisco TelePresence ISDN GW MSE 8321, Cisco TelePresence MCU 4505 et Cisco TelePresence Produits U MSE 8510.

Q. Pourquoi le journal des événements sur le processeur MCU/GW RNIS du Codian affiche-t-il l'erreur « Échec du vidage du cache vers une mémoire Compact Flash externe » ?

Vous avez configuré votre unité (produit TelePresence) pour stocker les CDR (Call Detail Records), mais vous n'avez pas placé de carte Compact Flash dans le logement Compact Flash externe pour les stocker. (Les unités codiennes ne stockent pas les CDR en interne ; ils ne mettent en cache que la valeur des dernières secondes).A.

- Pour arrêter l'affichage de ce message, accédez à Events > CDR Log et cliquez sur Disable.

- Si vous souhaitez conserver des CDR, placez une carte Compact Flash de 256 Mo dans le logement externe et l'unité commencera à l'utiliser. Vous pouvez récupérer les CDR via l'interface Web. Accédez à Events > CDR Log et faites défiler la liste Call Detail Record. Vous pouvez télécharger la liste à partir de l'interface Web en XML. Vous pouvez également télécharger des CDR via FTP ; toutefois, vous ne pouvez pas copier les CDR directement à partir de la carte Compact Flash (à l'aide d'un lecteur de carte Compact Flash distinct) car ils sont stockés dans un format personnalisé.

Informations connexes

- Support et documentation techniques - Cisco Systems