Contenu

Introduction

Comment mettre à niveau mon produit Codian en utilisant FTP ?

Informations connexes

Introduction

Cet article concerne les modèles Cisco TelePresence MCU 4203, Cisco TelePresence MCU MSE 8420, Cisco TelePresence IP VCR 2210, Cisco TelePresence VCR MSE 8220, Cisco TelePresence ISDN GW 3241, Cisco TelePresence ISDN GW MSE 8321, Cisco TelePresence IP GW 3510, Cisco TelePresence MCU 4505, Cisco TelePresence Supervisor MSE 8050, Cisco TelePresence MCU MSE 8510 et Cisco TelePresence Advanced Media Gateway 3610.

Q. Comment mettre à niveau mon produit Codian en utilisant FTP ?

Il vous suffit d'envoyer le fichier de mise à niveau à votre unité par FTP, en utilisant le nom d'utilisateur « admin » et le mot de passe de votre compte « admin », par exemple ftp a.b.c.d. où a.b.c.d. est l'adresse IP de votre produit Codian. Dans l'interface Web, accédez à A.Paramètres > Arrêt. La nouvelle image sera répertoriée comme chargée et prête à être mise à niveau. Passez à l'arrêt : Les produits codiens vérifient si les nouveaux logiciels ont été téléchargés à chaque redémarrage et, s'ils l'ont été, effectuent les vérifications nécessaires, puis installent le nouveau logiciel.

Informations connexes

- Support et documentation techniques - Cisco Systems