Contenu

Introduction

Quels ports les produits TANDBERG Codian et TANDBERG ConferenceMe utilisent-ils ?

Informations connexes

Introduction

Cet article concerne les modèles Cisco TelePresence MCU 4203, Cisco TelePresence MCU MSE 8420, Cisco TelePresence IP VCR 2210, Cisco TelePresence VCR MSE 8220, Cisco TelePresence ISDN GW 3241, Cisco TelePresence ISDN GW MSE 8321, Cisco TelePresence IP GW 3510, Cisco TelePresence MCU 4505, Cisco TelePresence Supervisor MSE 8050 et Cisco TelePresence MCU MSE 8510.

Q. Quels ports les produits TANDBERG Codian et TANDBERG ConferenceMe utilisent-ils ?

Tous les produits TANDBERG Codian établissent des connexions IP TCP et UDP. Cet article décrit les ports utilisés pour les deux types de connexion.A.

Ports utilisés par les produits codiens

Ports entrants

- FTP - Ports TCP:21 + TCP éphémères (c'est-à-dire dynamiques plutôt que fixes) utilisés pour le mode passif

- HTTP - TCP:80

- HTTPS - TCP:443

- H.323 - TCP:1720 + ports éphémères TCP pour les appels entrants

- RTSP - TCP:554

- Diffusion en continu du Lecteur Windows Media - TCP:1755

- SNMP - UDP:161

- Les appels sortants H.323 impliquent des connexions TCP des ports éphémères TCP vers TCP:1720 et un certain nombre de ports éphémères TCP

- Les appels TCP SIP sortants impliquent des connexions des ports éphémères TCP vers TCP:5060

- Les appels TCP SIP sortants impliquent des connexions des ports éphémères TCP vers TCP:5061

- Les déroutements SNMP sortants sont envoyés des ports éphémères UDP au port 162

- Les supports (y compris les messages audio, vidéo et FECC) sont UDP, depuis les ports éphémères jusqu'aux ports éphémères.

- Les produits TANDBERG Codian allouent des ports éphémères compris entre 49152 et 65535. Il est possible de changer les ports sur lesquels les produits Codian reçoivent et d'établir des connexions. Par exemple, les produits Codian par défaut écoutent les appels H.323 vers le port 1720 et les connexions du navigateur Web vers le port 80, mais ils peuvent être modifiés. Accédez à Réseau > Services.

Ports sortants

- RAS - UDP : 2222 pour les messages client du contrôleur d'accès et UDP : 1719 pour le serveur de garde d'accès intégré (si activé)

Ports utilisés par ConferenceMe

La signalisation, y compris la configuration des appels, utilise le port 80 sur le MCU de Codian et un port arbitraire sur le PC exécutant ConferenceMe. ConferenceMe tentera d'abord le protocole UDP pour le transport RTP, qui utilise le port 5082 à la fois sur le MCU Codian et sur le PC exécutant ConferenceMe, mais si cette connexion échoue pour une raison quelconque, le client utilisera TCP (utilisant les mêmes ports que le protocole UDP) pour le processus de signalisation.

Note: Pour autoriser ConferenceMe à utiliser TCP en cas d'échec de la connexion UDP, sélectionnez Autoriser le retour au support à l'aide de TCP dans la page Paramètres > Diffusion en continu.

Le port UDP est configurable à la fois sur le client PC (reportez-vous à la documentation du PC) et sur l'unité MCU Codian. Pour configurer le service UDP utilisé par ConferenceMe, accédez à Réseau > Services et dans la section Service UDP, modifiez l'option Tunneled Media.

Informations connexes

- Support et documentation techniques - Cisco Systems