Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Informations générales

Configuration

Réunion point à point (réservée à partir de TMS, aucun pont n'est engagé).

Lors de l'utilisation d'un pont géré TMS (Conductor, Cisco Meeting Server (CMS), Telepresence Server (TPS), Media Control Unit (MCU)).

Réservez des téléconférences à l'aide d'une conférence hébergée externe.

Vérification

Dépannage

Introduction

Ce document décrit comment configurer les notifications de fin de conférence pour les téléconférences dans Telepresence Management Server (TMS).

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Cisco TMS

- Point de terminaison Cisco exécutant le logiciel Telepresence Codec (TC) ou Collaboration Endpoint (CE)

Components Used

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- TMS 15.x

- Point de terminaison Cisco exécutant le logiciel TC ou CE (CE9.x)

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Informations générales

Les notifications de fin de conférence apparaissent sur le point de terminaison, comme l'illustre l'image :

Configuration

Le paramètre Notification de fin de conférence est configurable. Pour afficher le message plusieurs fois, séparez les minutes par une virgule. Par exemple, 1,5 affiche le message 5 minutes et 1 minute avant la fin de la conférence.

Pour configurer la notification de fin de conférence, accédez à TMS > Outils d'administration > Configuration > Paramètres de conférence puis à la section Fin de conférence comme indiqué dans l'image :

Voici comment ce paramètre peut être appliqué à différents types de téléconférences :

Réunion point à point (réservée à partir de TMS, aucun pont n'est engagé).

Lorsqu'une téléconférence est planifiée dans TMS avec 2 points d'extrémité (pas de pont), TMS envoie une API (ApplicationIon Programming Interface) au point d'extrémité comme illustré sur l'image :

Logs from Endpoint: CuilApp : User admin about to execute command '/UserInterface/Message/Alert/Display Duration: 10 Text: Scheduled meeting ends in 1 minute. To extend meeting call video administrator.' from 10.106.124.202.

Lors de l'utilisation d'un pont géré TMS (Conductor, Cisco Meeting Server (CMS), Telepresence Server (TPS), Media Control Unit (MCU)).

Si une téléconférence est planifiée via un CMS, utilisez le paramètre Afficher les avertissements en cours de vidéo à propos de la fin de la téléconférence comme illustré sur l'image :

Si la valeur Oui est définie, les participants distants reçoivent un avertissement en vidéo concernant la fin de la conférence. Ce paramètre s'applique uniquement aux conférences multipoints hébergées sur un pont.

1. Réservez une téléconférence avec 2 points d'extrémité et incluez un pont dans TMS, comme l'illustre l'image :

2. Les journaux d'événements de TMS apparaissent comme illustré dans l'image :

Si cette option est définie sur Non, le TMS envoie le message aux points de terminaison individuels

1. Réservez une téléconférence avec 2 points d'extrémité et incluez un pont dans TMS, comme l'illustre l'image :

2. Le journal des événements TMS apparaît comme illustré dans l'image :

Réservez des téléconférences à l'aide d'une conférence hébergée externe.

Lorsque vous réservez une téléconférence à l'aide d'une téléconférence externe hébergée, seul un nombre minimal de fonctionnalités est disponible sur le TMS. TMS ne contrôle pas la réservation. TMS ne met pas fin à la réunion.

Par exemple, réservez une téléconférence et utilisez une adresse externe hébergée, la téléconférence a été réservée pendant 3 minutes, la téléconférence a commencé à temps, mais la téléconférence n'a jamais été déconnectée. La conférence dure plus de 15 minutes.

TMS ne déconnecte pas l'appel, de sorte que TMS n'envoie pas de notification de fin de téléconférence pour ce type de téléconférence, comme illustré sur l'image :

Les journaux d'événements TMS n'indiquent pas que le point de terminaison est déconnecté de la conférence, comme l'illustre l'image :

Vérification

Aucune procédure de vérification n'est disponible pour cette configuration.

Dépannage

Il n'existe actuellement aucune information de dépannage spécifique pour cette configuration.