Contenu

Introduction

Qu'est-ce que le MTBF sur le serveur de l'appliance TMS ?

Informations connexes

Introduction

Cet article concerne Cisco TelePresence Management Suite.

Q. Qu'est-ce que le MTBF sur le serveur de l'appliance TMS ?

Le MTBF (intervalle moyen entre les défaillances) du serveur d'appliance TMS est de 45 500 heures (5,19 ans). A.

Informations connexes

- Support et documentation techniques - Cisco Systems