Contenu

Introduction

Puis-je avoir plusieurs serveurs TMS gérant le même système ?

Informations connexes

Introduction

Cet article concerne Cisco TelePresence Management Suite.

Q. Puis-je avoir plusieurs serveurs TMS gérant le même système ?

Non, un système ne peut être géré que par une seule installation TMS. Une installation TMS est un ensemble de serveurs TMS qui partagent la même base de données principale. Les systèmes peuvent toujours être gérés par d'autres périphériques qui surveillent SNMP ou d'autres services, mais ne peuvent pas entrer en conflit avec les paramètres de gestion appliqués par TMS.A.

Informations connexes

- Support et documentation techniques - Cisco Systems