Contenu

Introduction

Pourquoi un clic sur l'icône Telnet d'un système me donne une erreur « Impossible d'afficher la page Web » lors de l'utilisation d'Internet Explorer ?

Informations connexes

Introduction

Cet article concerne la suite de gestion Cisco TelePresence.

Q. Pourquoi un clic sur l’icône Telnet d’un système me donne-t-il une erreur « Impossible d’afficher la page Web » lorsque j’utilise Internet Explorer ?

R. Microsoft a désactivé la possibilité d'ouvrir les URL Telnet dans Internet Explorer, rendant cette fonctionnalité indisponible lorsque vous utilisez Internet Explorer comme navigateur Web pour TMS.

Informations connexes

- Support et documentation techniques - Cisco Systems