Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Configuration

Configurer via Postman

Vérification

Dépannage

Introduction

Ce document décrit comment activer le suivi détaillé des journaux Cisco Meeting Server (CMS) via l'interface de programmation d'applications (API). Avec cette fonctionnalité, le suivi détaillé actuel disponible à partir de la page d'administration Web, peut maintenant être activé via l'API de gestion également.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Configuration CMS.

- Configuration de l'API.

- Configuration Postman.

Components Used

L’information contenue dans le présent document est fondée sur la version 3.2 de CMS.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Configuration

Étape 1. Ouvrez l'interface graphique utilisateur (GUI) de CMS et accédez à Configuration > API.

Étape 2. Dans la liste, sélectionnez le paramètre /api/v1/system/timedLogging.

Étape 3. Sélectionnez Afficher ou modifier.

Étape 4. Modifiez le paramètre souhaité et sélectionnez Modifier.

Note: Le paramètre timedLogging correspond à la durée en secondes pendant laquelle ce sous-système de journalisation est activé. La définition d'un paramètre sur 0 ou sur no désactive un sous-système de journalisation.

Configurer via Postman

Étape 1. Ouvrez la configuration Postman et connectez-vous à CMS.

Étape 2. Envoyez une demande GET à https://CMS-IP:8443/api/v1/system/timedLogging.

Étape 3. Identifiez le paramètre à modifier et copiez la valeur. Par exemple activeControl.

Étape 4. Accédez à l'onglet Corps et collez le paramètre copié à l'étape 3, activeControl, dans la colonne KEY.

Étape 5. Configurez la nouvelle valeur dans la colonne Valeur, et sélectionnez la méthode PUT afin d'envoyer la demande à https://CMS-IP:8443/api/v1/system/timedLogging comme indiqué dans l'image suivante :

Vérification

Étape 1. Accédez à CMS > Journaux > Suivi détaillé, puis vérifiez que le débogage est activé.

Étape 2. Une fois que vous avez activé les débogages, les journaux CMS affichent les lignes suivantes :

Line 217707: Jul 3 15:01:22.811 user.info cms1 host:server: INFO : Active control tracing now enabled

Line 217708: Jul 3 15:01:42.994 user.info cms1 host:server: INFO : BFCP tracing now enabled

Dépannage

Il n'existe actuellement aucune information de dépannage spécifique pour cette configuration.