Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Configuration

Vérification

Dépannage

Introduction

Ce document décrit les étapes requises pour configurer le nom de la téléconférence à afficher dans le hall de la téléconférence pour Cisco Meeting Server (CMS).

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Configuration générale CMS

- API (Application Programming Interface) CMS

Components Used

L’information contenue dans le présent document est fondée sur la version 3.2 de CMS.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Configuration

Étape 1. Créez un nouveau CallLegProfile via l'API.

1. Accédez à CMS via Webadmin et accédez à Configuration/api/v1/callLegProfiles.

2. Créez CallLegProfile et modifiez les paramètres suivants comme indiqué dans l'image :

name : TECHNIQUE

meetingTitlePosition : moyen

Note: La MeetingTitlePosition dispose des options suivantes à configurer : haut, bas et milieu.

Étape 2. Affectez le CallLegProfile à l'espace.

1. Ouvrez Webadmin et accédez à Configuration/api/v1/coSpaces.

2. Sélectionnez l'espace requis pour affecter le CallLegProfile créé à l'étape 1.

CallLegProfile : 127874d9-ee5a-4679-8173-97b80bd06754

Vérification

Étape 1. Vérifiez si la configuration est appliquée correctement.

1. Démarrez un appel vers l'espace où le CallLegProfile est affecté et vous devez voir le titre de la téléconférence affiché dans le hall, comme illustré sur l'image :

Le paramètre meetingTitleDisplay configuré avec l'option Top est affiché dans l'image suivante : .

Dépannage

Il n'existe actuellement aucune information de dépannage spécifique pour cette configuration.