Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Configuration

Étape 1. Télécharger l'image de mise à niveau CMS à partir des téléchargements Cisco

Étape 2. Décompressez le fichier et renommez l'image de mise à niveau

Étape 3. Télécharger l'image de mise à niveau vers le serveur CMS

Étape 4. Effectuer une sauvegarde et effectuer la mise à niveau

Étape 5. Redémarrer le serveur CMS

Vérification

Introduction

Ce document décrit comment mettre à niveau Cisco Meeting Server (CMS) version 2.x vers Cisco Meeting Server version 3.0. La seule mise à niveau prise en charge est de CMS 2.9.x à CMS 3.0. Si vous exécutez une version antérieure à CMS 2.9, vous devez effectuer une mise à niveau progressive vers CMS 2.9 avant de passer à CMS 3.0.

Seuls CMS 1000, CMS 2000 et CMS VM peuvent être mis à niveau vers la version 3.0. Les serveurs de la gamme X ne peuvent pas être mis à niveau vers la version 3.0. Reportez-vous à Remplacer les serveurs de la série X par l'appareil Cisco Meeting Server ou la machine virtuelle pour obtenir des conseils sur la façon de remplacer les serveurs de la série X par des serveurs de réunion Cisco.

Avant de mettre à niveau votre déploiement vers CMS 3.x, consultez Guide de mise à niveau en douceur de Cisco Meeting Server 2.9 vers 3.0 (et versions ultérieures) pour vous aider à vous préparer aux nombreuses modifications apportées à CMS 3.x :

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Configuration générale CMS

- Client du protocole de transfert de fichier sécurisé (SFTP)

- Client Secure Shell (SSH)

Components Used

Les informations de ce document sont basées sur le serveur CMS version 2.x.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Configuration

Étape 1. Télécharger l'image de mise à niveau CMS à partir des téléchargements Cisco

Si votre version actuelle est antérieure à la version 2.9, téléchargez les fichiers de mise à niveau vers la version 3.0 (par exemple, 2.5.4 > 2.6.4 > 2.7.1 > 2.8.4 > 2.9.7).

1. Téléchargez la nouvelle version logicielle à partir de la page Téléchargement de logiciel.

2. Accédez au référentiel du logiciel CMS en suivant le chemin suivant : Téléchargements Accueil > Vidéo de conférence > Téléconférence multipartite > Serveur de téléconférence > Meeting Server 1000.

3. Recherchez Cisco_Meeting_Server_3_0_vm-upgrade.zip et téléchargez-le sur votre ordinateur.

Étape 2. Décompressez le fichier et renommez l'image de mise à niveau

Décompressez le fichier et renommez-le upgrade.img :

Étape 3. Télécharger l'image de mise à niveau vers le serveur CMS

Vous pouvez utiliser le client SFTP de votre choix. Dans l'image suivante, vous voyez un exemple de paramètres de connexion dans Filezilla.

Une fois que vous avez établi une session sur CMS, téléchargez le fichier upgrade.img sur le serveur CMS.

Étape 4. Effectuer une sauvegarde et effectuer la mise à niveau

Vous pouvez utiliser le client SSH de votre choix.

1. Exécutez la commande suivante pour confirmer la version actuelle.
cmscore.cmspod01.mxc.lab> version

2.9.3

2. Préparez une sauvegarde et téléchargez-la.
cmscore.cmspod01.mxc.lab> backup snapshot sep_2020

sep_2020.bak ready for download

cmscore.cmspod01.mxc.lab>

3. Utilisez votre client SFTP et stockez le fichier en lieu sûr.

4. Exécutez la commande suivante pour demander au CMS de démarrer la mise à niveau.
Note: Une fois la commande exécutée, le CMS est mis à niveau et redémarré par lui-même et tout appel actif dans ce noeud est abandonné. Vérifiez qu'aucun appel n'est actif avant de continuer.

cmscore.cmspod01.mxc.lab> upgrade

Ce résultat est attendu.

Upgrade image 3.0 is valid

Initiating a backup, please wait...

2_9_3.bak created

Rebooting...

Waiting for server to stop...

Upgrading from image /volatile/upgrade.img

Mounting /boot read/write

Mounting /persist read/write

Installing new images

Upgrade successful

Étape 5. Redémarrer le serveur CMS

Dans le cadre du processus de mise à niveau, le CMS effectue lui-même un redémarrage.

Vérification

Afin de corroborer la nouvelle version, exécutez la commande suivante une fois que le serveur CMS est de nouveau en ligne.

cmscore.cmspod01.mxc.lab> version

3.0

cmscore.cmspod01.mxc.lab>