Contenu

Configuration requise pour le Cisco 8821

Comment le 8821 se compare-t-il aux 7925, 7925-EX et 7926 ?

Que faut-il faire sur Cisco Unified Communications Manager (CUCM) pour migrer d'un 792x vers un 8821 ?

Existe-t-il des différences d'accessoires entre les téléphones 792x et 8821 ?

Que faire si vous avez encore des questions ?

Configuration requise pour le Cisco 8821

- Cisco Unified Communications Manager (CUCM) version 9.1(2) ou ultérieure

- Contrôleur LAN sans fil Cisco (WLC) version 8.0.121.0 ou ultérieure

- Pour plus d'informations, notamment sur les versions de Cisco Unified Communications Manager Express (CUCME), Cisco Meraki ou Cisco Autonomous Access Point, reportez-vous au Guide de déploiement des téléphones IP sans fil Cisco 8821 et 8821 - EX Wireless LAN.

- En raison des différences entre les téléphones sans fil 792x et 8821, un SSID sans fil distinct peut être requis. Pour plus d'informations, consultez Comment obtenir que vos téléphones sans fil 8821/792x fonctionnent de manière fiable.

Comment le 8821 se compare-t-il aux 7925, 7925-EX et 7926 ?

- Le Cisco 8821 utilise le protocole SIP (Session Initiation Protocol) normalisé, tandis que les téléphones 792x utilisent le protocole SCCP (Skinny Client Control Protocol) propriétaire de Cisco pour la signalisation.

- Le Cisco 8821(802.11a/b/g/n/ac) utilise également l'itinérance rapide standard (802.11r, FT) tandis que les téléphones 792x(802.11a/b/g) utilisent la gestion centralisée des clés (CCKM) de Cisco.

- Le 8821 sera également pris en charge et sera mis à jour pendant les années à venir, tandis que les 7925, 7925-EX et 7926 ont atteint la fin de vie.

- Enfin, il est important de savoir que les exigences du réseau sans fil sont différentes entre le 7925-EX et le 8821. Il est donc important de procéder à une évaluation du réseau avant d'introduire des téléphones 8821 sur un réseau qui ne les possède pas déjà.

- *** Important *** Le 7925-EX est certifié pour déploiement dans des environnements potentiellement explosifs.  Le 8821-EX sera également homologué pour utilisation dans des environnements potentiellement explosifs; toutefois, il n'est pas encore disponible.

Que faut-il faire sur Cisco Unified Communications Manager (CUCM) pour migrer d'un 792x vers un 8821 ?

- Les paramètres de configuration des téléphones 792x doivent être déplacés sur le nouveau type de téléphone Cisco 8821.  Cela peut être fait à l'aide de l'outil d'administration en bloc, manuellement ou à l'aide d'outils de migration tiers.

Existe-t-il des différences d'accessoires entre les téléphones 792x et 8821 ?

- Oui, les téléphones 8821 utilisent une batterie, un chargeur mural, un chargeur de bureau, un multichargeur et des huîtres différents.

Que faire si vous avez encore des questions ?

- Contactez votre équipe de compte Cisco

- En outre, ouvrez une demande de service auprès du Centre d'assistance technique (TAC).