Contenu

Introduction

L'audio sur le double flux n'est pas synchronisé avec la vidéo double flux à l'aide du Codec TANDBERG, pourquoi ?

Informations connexes

Introduction

Cet article concerne les produits Cisco TelePresence System Codec C90, Cisco TelePresence System Codec C60, Cisco TelePresence System Codec C40 et Cisco TelePresence System EX90.

Q. L'audio sur le double flux n'est pas synchronisé avec la vidéo double flux à l'aide du Codec TANDBERG, pourquoi ?

Cette réponse est valable pour les produits suivants :A.

TANDBERG EX90

Codec TANDBERG C20

Codec TANDBERG C40

Codec TANDBERG C60

Codec TANDBERG C90

Le produit TelePresence ne prend pas en charge lipsync (synchronisation audio et vidéo) sur le double canal. L'audio ne sera synchronisé qu'avec le flux principal. Actuellement, lipsync pour le deuxième flux n'est pas pris en charge par la norme H.239 définissant les flux doubles pour H.323.

Informations connexes

- Support et documentation techniques - Cisco Systems