Contenu

Introduction

Comment rétablir les paramètres d'usine du TANDBERG EX90 ?

Informations connexes

Introduction

Cet article concerne Cisco TelePresence System EX90.

Q. Comment rétablir les paramètres d'usine du TANDBERG EX90 ?

Cette réponse est valable uniquement pour le TANDBERG EX90.A.

1. Débranchez le câble d'alimentation.

2. Rebranchez le câble d'alimentation.

3. Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé immédiatement lorsque le voyant vert situé dans le coin inférieur gauche s'allume. Attendez que le voyant s'éteigne et redémarre après environ 10 secondes.

4. Relâchez le bouton d'alimentation, puis appuyez deux fois en 2 secondes.

Le TANDBERG EX90 est maintenant réinitialisé aux paramètres d'usine par défaut.

Une réinitialisation en usine peut également être effectuée en exécutant une seule commande API.

Connectez-vous au TANDBERG EX90 en tant qu'administrateur à l'aide de SSH (Secure Shell) :

1. Exécutez la commande API : xCommand systemunit FactoryReset Confirmer : Oui

2. Le système va redémarrer

La procédure va réinitialiser ou supprimer :

- Tous les mots de passe par défaut

- Toutes les configurations par défaut, y compris les paramètres SIP et H.323

- Répertoire téléphonique local

- Tous les journaux

- DHCP-information

La procédure ne supprime pas la version du logiciel et les touches d'option.

Informations connexes

- Support et documentation techniques - Cisco Systems