Contenu

Introduction

La caméra PrecisionHD TANDBERG EX90 possède-t-elle un zoom optique ?

Informations connexes

Introduction

Cet article concerne Cisco TelePresence System EX90.

Q. La caméra PrecisionHD TANDBERG EX90 possède-t-elle un zoom optique ?

Oui, la caméra PrecisionHD de l'EX90 dispose d'un zoom optique 1,5 x.A.

1. Effleurez l'icône Ajustements dans le coin inférieur gauche du menu principal de l'option Touch.

2. Sélectionnez Caméra et réglez le zoom à l'aide des boutons + et -.

Informations connexes

- Support et documentation techniques - Cisco Systems