Contenu

Introduction

Comment mettre à niveau le logiciel du TANDBERG Codec ?

Informations connexes

Introduction

Cet article concerne les produits Cisco TelePresence System Codec C90, Cisco TelePresence System Codec C60, Cisco TelePresence System Codec C40 et Cisco TelePresence System EX90.

Q. Comment mettre à niveau le logiciel du TANDBERG Codec ?

Cette réponse est valable pour les produits suivants :A.

TANDBERG EX90

Codec TANDBERG C20

Codec TANDBERG C40

Codec TANDBERG C60

Codec TANDBERG C90

Vous pouvez mettre à niveau le codec TANDBERG à partir de son interface Web.

Pour ce faire, procédez comme suit :

1. Ouvrez un navigateur Web et saisissez l'adresse IP pour vous connecter au produit TelePresence par HTTP.

2. Sélectionnez l'onglet Mise à niveau, cliquez sur Parcourir... et localisez le fichier de mise à niveau (.PKG).

3. Cliquez sur le bouton Installer le logiciel pour démarrer l'installation.

4. Laissez le système pendant quelques minutes pour que le processus d'installation soit terminé. Le processus de mise à niveau prend entre 4 et 5 minutes.

Informations connexes

- Support et documentation techniques - Cisco Systems