Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Informations générales

Problème

Résolution

Introduction

Ce document décrit la procédure à suivre pour envoyer des commandes API au logiciel Collaboration Endpoint (CE) 8.0 ou version ultérieure.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Logiciel CE 8.0 ou ultérieur

- Connaissances API

- Connaissances cURL

Components Used

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de logiciel suivantes :

- CE 8.0 ou ultérieur

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Informations générales

Si votre déploiement nécessite des commandes API pour les terminaux et que vous utilisez CE 8.0 ou version ultérieure, vous devez utiliser la procédure décrite dans ce document.

Problème

Dans Telepresence Endpoints exécutant 7.3.x ou version ultérieure, vous pouvez envoyer les commandes API via URL. Utilisation de la commande /fromputxml.

À partir de la version CE 8.0, cette méthode est déconseillée, et lorsque vous devez envoyer des commandes sur des versions plus récentes du code, le navigateur vous invite avec cette erreur.

ou cette erreur

Comme la documentation officielle ne montre pas cette méthode, le problème est suivi sur le défaut de documentation : CSCuy25151.

Résolution

Dans ce scénario spécifique, la commande a pour but de modifier le nom des unités. Vous pouvez utiliser une grande variété de commandes API pour chaque produit, celles-ci sont répertoriées dans chaque guide d'API.

Étape 1. Ouvrez la ligne de commande à partir de votre ordinateur Windows.

Étape 2. Une fois ouvert, vous devez utiliser cette syntaxe spécifique.

curl -u admin -d"<XmlDoc><Configuration><SystemUnit><Name>testGeo</Name></SystemUnit></Configuration></XmlDoc>" http://IpOfTheSystem/putxml

Note: Remplacez IpOfTheSystem dans la commande par votre adresse IP de point de terminaison.

Étape 3. Indiquez le mot de passe administrateur lorsque la ligne de commande le demande.

Étape 4. Accédez à la page Web du point de terminaison pour vérifier que les modifications effectuées à partir de l'API ont abouti.

Guide de référence API pour la gamme MX.

http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/telepresence-mx-series/products-command-reference-list.html

Guide de référence API pour la série SX.

http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/telepresence-quick-set-series/products-command-reference-list.html