Contenu

Introduction

Problème

Solution

Composants nécessaires :

Procédure

Introduction

Ce document décrit comment contourner la condition DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) lorsque le serveur DHCP n'est pas disponible sur MX700/MX800/SX80 qui exécute le logiciel CE.

Contribution de Ramon Hernández López, ingénieur TAC Cisco.

Problème

Lorsqu'un nouveau MX700/MX800/SX80 ou après une réinitialisation d'usine du codec, le périphérique recherche les paramètres IP via DHCP mais si l'option DHCP est désactivée et que vous essayez d'insérer les paramètres IP manuellement, le périphérique rejette les paramètres et affiche un message indiquant que le serveur DHCP est introuvable.

Dans les notes de version :

Les points de terminaison utilisent toujours l'option 150 dans la requête DHCP. Ce paramètre n'est pas configurable.

http://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/telepresence/endpoint/software/ce8/release-notes/ce-software-release-notes-ce8.pdf

Solution

Composants nécessaires :

- Ordinateur portable avec Putty (ou logiciel similaire)

- Câble RS232(DB9)-USB

Procédure

Étape 1. Connectez-vous au port COM du codec.

Étape 2. Obtenez le numéro de port COM et définissez le débit en bauds sur 115 200 bits/s.

Étape 3. Ouvrez Putty, sélectionnez Type de connexion : Série, définissez la vitesse sur 15200 et tapez le numéro de port COM.

Étape 4. Connectez-vous avec le nom d'utilisateur admin et le mot de passe n'est pas requis.

Entrez ces commandes avec les informations complémentaires.

Affectation IPv4 du réseau xConfiguration : static

Adresse IPv4 du réseau xConfiguration : x.x.x.x

Masque de sous-réseau IPv4 du réseau xConfiguration : x.x.x.x

Passerelle IPv4 du réseau xConfiguration : x.x.x.x

Une fois ces commandes entrées, le périphérique accepte l'adresse IP et passe aux étapes suivantes pour terminer la configuration initiale.