Contenu

Introduction

Conditions préalables

Components Used

Conventions

Problème

Solution

Informations connexes

Introduction

Ce document décrit les étapes à exécuter lorsque l'utilisateur reçoit cette erreur DB2 avec Tidal Transaction Analyzer :

type initialize for 'IBM.Data.DB2.DB2Connection' threw an execption.

Conditions préalables

Components Used

- Tidal Transaction Analyzer 1.9 ou ultérieur

- IBM DB2

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Problème

Des erreurs sont reçues avec le client DB2.

Solution

Effectuez les étapes suivantes :

1. Vérifiez que le client DB2 a été correctement installé et configuré.

2. Vérifiez que vous pouvez vous connecter à votre base de données DB2 via le client DB2.

3. Vérifiez que votre client DB2 est 32 bits.

Remarque : si vous exécutez un client DB2 64 bits, cela ne fonctionnera pas avec l'Analyseur de transactions.

Informations connexes

- Support et documentation techniques - Cisco Systems