Table des matières

Introduction

Conditions préalables

Exigences

Composants utilisés

Informations générales

Configurer

Étape 1 : application du jeton ThousandEyes Bearer dans le Control Hub

Étape 2. Ajout d’un périphérique de système d’exploitation de salle au Control Hub

Étape 3. Activer ThousandEyes sur le périphérique SE de la salle

Étape 4. Créer un test d'agent

Introduction

Ce document décrit comment configurer le périphérique Mille yeux sur le système d'exploitation de la salle et le périphérique Microsoft Teams Room (MTR).

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Connaissances et accès au portail Mille yeux

- Connaissance et accès au périphérique du système d'exploitation de la salle

- Connaissance et accès au Cisco Webex Control Hub

- Détermination

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Portail Mille Yeux

- Périphérique de système d'exploitation local

- Concentrateur de contrôle Webex

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Informations générales

Le système d'exploitation RoomOS de Cisco permet à vos périphériques Cisco d'offrir des expériences de travail hybrides exceptionnelles, améliorant ainsi la productivité et la collaboration. Les agents Thousand Eye Endpoint sont intégrés nativement dans les périphériques RoomOS et fournissent une visibilité de chemin réseau saut par saut lorsque ces périphériques font partie des téléconférences. Ces agents peuvent être activés explicitement à l'aide de Control Hub, la même intégration utilisée pour les clients Windows et macOS. Par conséquent, les administrateurs réseau connaissent bien le dépannage.

Configurer

Étape 1.  Application du jeton Mille yeux dans le Control Hub

Commencez à accéder au tableau de bord Thousand Eye et créez un jeton de support OAuth.

Activez le jeton porteur OAuth sur le tableau de bord d'ingénierie du trafic (TE). Assurez-vous que le jeton est enregistré en toute sécurité pour une utilisation ultérieure.

Accédez au concentrateur de contrôle. Cliquez sur Paramètres de l'organisation, puis sur Rechercher mille yeux.

Activez le commutateur d'accès à l'API Allow ThousandEye.

Une fenêtre contextuelle s'affiche. Collez le jeton de support OAuth que vous avez copié à partir de la section ThousandEyes User API Tokens et activez le service.

Le site de confiance ressemble à ceci :

Étape 2. Ajout d’un périphérique de système d’exploitation de salle au Control Hub

Ajoutez votre périphérique au concentrateur de contrôle à l'aide d'un code à 16 chiffres.

Étape 3. Activer ThousandEyes sur le périphérique SE de la salle

Faites connaître Thousand Eye à l'appareil enregistré dans le cloud.

Dans le tableau de bord Thousand Eye, accédez à Endpoint Agents > Agent Settings > Add New Endpoint Agent.

Cliquez sur Add New Endpoint Agent et copiez la nouvelle chaîne de connexion.

Ajoutez une chaîne de connexion sur le périphérique du système d'exploitation de la salle.

Remarque : Cette chaîne de connexion est ajoutée au niveau du périphérique. Seul ce périphérique peut envoyer des statistiques à l’équipement terminal.

OU

Accédez à Control Hub > Devices > Device > All Configuration et recherchez Thousand Eyes > Add Connection String.

Pour l'intégration globale, qui prendra effet sur tous les périphériques ajoutés dans le concentrateur de contrôle, naviguez vers Périphériques > Paramètres > Mille yeux et cliquez sur Ajouter pour insérer la chaîne de connexion.

Après avoir ajouté la chaîne, accédez au tableau de bord Thousand Eyes et vérifiez si vous voyez le périphérique ajouté.

Sous Paramètres de l'agent, vous devez pouvoir voir un nouveau périphérique ajouté.

Étape 4. Créer un test d'agent

À présent, dans le tableau de bord des mille yeux, vous devez créer un test d'agent.

Le test de l'agent propose des modèles spécifiques à la plate-forme du périphérique, qui peuvent être utilisés pour extraire des statistiques du périphérique lorsqu'il est en réunion. Par exemple, la plate-forme Webex .

Sur la plate-forme Thousand Eye, accédez à Endpoint Agents > Test Settings > Monitor Application.

Sélectionnez Webex si vous souhaitez surveiller les appels Webex du périphérique RoomOS.

Cliquez sur la carte Webex afin d'ajouter un agent de test Webex.

Recherchez le nom de votre ID de site WebEx dans Control Hub et ajoutez-le ici.

L'ID de site se trouve dans Control Hub > (Menu de gauche) Services > Meetings.

Vous avez maintenant déployé des agents Webex pour examiner les statistiques sur le tableau de bord TE.

Maintenant que les agents sont répertoriés, il est prêt à écouter les statistiques du périphérique Room OS connecté au noeud de média Webex. Le site WebEx est un agent d'application fiable sur TE.

Le noeud de média Webex relaie désormais le trafic vers l'application TE et vous pouvez voir la gigue, la perte et le chemin réseau pour le système d'exploitation de la salle.