Contenu

Introduction

Conditions préalables

Components Used

Conventions

Problème

Solutions possibles

Informations connexes

Introduction

Ce document décrit le problème des utilisateurs locaux (non-domaine) qui ne fonctionnent pas correctement avec les services Web Tidal Enterprise Orchestrator (TEO).

Conditions préalables

Components Used

Les informations contenues dans ce document sont basées sur TEO 2.1 ou version ultérieure.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Problème

SoapUI ne prend pas en charge NTLMv2. Lors de l'authentification de comptes non-domaine, le système insistera pour utiliser NTLMv1 et ne pas revenir à NTLMv2.

Solutions possibles

La solution de contournement suggérée consisterait à utiliser l'authentification de base pour les services Web si vous devez utiliser un utilisateur local. Si un utilisateur local n'est pas requis, utilisez un utilisateur de domaine. L'authentification Digest nécessite un compte de domaine et ne fonctionne pas correctement avec un compte local. Référez-vous à ces informations de Microsoft pour plus de détails.

Informations connexes

- Support et documentation techniques - Cisco Systems