Contenu

Introduction

Problème

Solution

Introduction

Ce document décrit un problème rencontré avec certaines des nouvelles unités de l'appliance d'infrastructure Cisco Prime de 2e génération et fournit une solution de contournement pour le problème afin d'éviter la nécessité d'une autorisation de retour de marchandises (RMA).

Problème

Certaines des nouvelles unités Prime Infrastructure Appliance de 2e génération (référence Cisco PI-UCS-APL-K9 ou PI-UCS-APL-K9=) peuvent signaler une défaillance modérée et/ou afficher un voyant orange allumé lors de la première mise sous tension.

Ce problème concerne deux cartes Flash embarquées, appelées Cisco FlexFlash, qui sont utilisées afin de contenir de petites images (moins de 32 Go) pour les amorces dans certaines configurations. Le FlexFlash est généralement composé de deux cartes Flash de 32 Go qui sont mises en miroir l'une à l'autre. Si les deux ne sont pas mis en miroir, une erreur modérée est générée sur l'unité :

Note: Ce problème est actuellement suivi avec l'ID de bogue Cisco CSCuv50800.

Solution

Complétez ces étapes afin d'utiliser le contrôleur de gestion intégré Cisco (CIMC) pour vérifier et corriger cette situation :

1. Accédez au CIMC et vérifiez l'état général du serveur sur le CIMC :

2. Accédez à Storage > Cisco FlexFlash > Virtual Drive Info et vérifiez l'état du disque virtuel :

Dans ce cas, l'état indique Dégradé. Le disque physique peut également présenter un malsain :

3. Accédez à Informations sur le contrôleur > Configurer les cartes afin de configurer le miroir RAID (Redundant Array of Independent Disks) :

4. Dans le champ Mode, cliquez sur la case d'option Miroir. Dans le champ Sélectionner une carte principale, sélectionnez Logement 1 dans la liste déroulante. Cliquez sur Enregistrer une fois terminé :

5. Cliquez sur Oui pour continuer :

6. Accédez à Virtual Device Info > Sync Virtual Drive afin de synchroniser manuellement le miroir RAID :

7. Cliquez sur Oui lorsque cette invite apparaît :

8. Vérifiez l'état de l'opération en cours :

Dans ce cas, l'avancement indique Synchronisation (manuelle). Au bout d'un certain temps (jusqu'à deux heures), l'opération de synchronisation se termine et tous les indicateurs d'état deviennent verts :