Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Composants utilisés

Configuration

Configuration de LDAP CUCM

Configuration de LDAP CUC :

Installation de périphérique PCP :

Vérifier

Informations connexes

Introduction

Ce document décrit la configuration du ravitaillement principal de Collaboration (PCP) pour provision des utilisateurs avec des services au Cisco Unified CM et au Cisco Unity Connection (CUC) en tant qu'utilisateurs intégrés par Protocole LDAP (Lightweight Directory Access Protocol).

Il est également pour des déploiements de prairie, où le gestionnaire de Cisco Unified Communications (CUCM) et le Cisco Unity Connection n'a pas les utilisateurs synchronisés par LDAP déjà.

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Intégration de répertoire de Cisco Unified CM et de Cisco Unity Connection

- Compréhension de la Gestion principale de ravitaillement de Collaboration

Composants utilisés

Les informations dans ce document sont basées sur PCP 11.x, pour provision des utilisateurs en tant qu'utilisateurs synchronisés par LDAP

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est vivant, assurez-vous que vous comprenez l'impact potentiel de toutes les modifications de commande ou de configuration.

Configuration

Configuration de LDAP CUCM

- Ajoutez le système de LDAP, le répertoire et la configuration d'authentification sous le système > le LDAP CUCM.

- Désactivez le programme de synchronisation de LDAP car nous n'avons pas besoin d'importer des utilisateurs à CUCM de LDAP.

Configuration de LDAP CUC :

- Afin d'ajouter l'installation de LDAP, le répertoire, authentification sous l'Unity Connection, naviguent vers des paramètres système > le LDAP.

- Configurez le programme de sync de LDAP pour l'Unity Connection et exécutez le plein sync maintenant.

Note: N'importez pas les utilisateurs du LDAP à l'Unity (utilisateurs > utilisateurs d'importation)

Installation de périphérique PCP :

- Afin d'ajouter l'Unified Communications Manager sous l'installation de périphérique PCP. A choisi l'intégration de LDAP en tant qu'AUCUN, suivant les indications de l'image :

- Suivant les indications de l'image, ajoutez le périphérique d'Unity Connection avec les détails requis et choisissez l'OUI d'intégration de LDAP.

- Ajoutez le serveur de répertoire (LDAP) et IM et la présence à la page d'installation de périphérique PCP.

- Exécutez la synchronisation d'infrastructure et la synchronisation d'utilisateur pour CUCM, CUC.

- Exécutez le serveur de synchronisation pour IM et de présence d'infrastructure.

- Terminez-vous votre ravitaillement restant installé - Domaines, zones de service, rôles et modèles de service au besoin.

- Exécutez la synchronisation de domaine après toutes les modifications apportées pour la configuration.

Vérifiez

- Après que la configuration soit terminée, vous devriez être prêt à provision des utilisateurs. Importez les utilisateurs du LDAP pour le ravitaillement automatique et terminez-vous le ravitaillement.

- Une fois que la fourniture d'utilisateurs est terminée avec succès, vous pouvez voir des utilisateurs sur CUCM et CUC en tant qu'utilisateurs synchronisés par LDAP.

Informations connexes

- https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/net_mgmt/prime/collaboration/11-6/provisioning/guide/cpco_b_cisco-prime-collaboration-provisioning-guide-11-6/Cisco_Prime_Collaboration_Provisioning_Guide_11_6_chapter_011.html

- Support et documentation techniques - Cisco Systems