Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Informations générales

Problème

Solution

Introduction

Ce document décrit une procédure pas à pas pour remplacer le processus nco_g_oracle par nco_g_jdbc dans Prime Central 1.4 et versions ultérieures.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Prime Central

- Commandes Basic Linux Operating System (OS)

Components Used

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Prime Central 1.4 et versions ultérieures

- Base de données Oracle

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Informations générales

Après les mises à niveau de Prime Central à partir de n'importe quelle version inférieure vers Prime Central 1.4 et versions ultérieures, vous constatez dans quelques cas que le processus nco_g_oracle s'exécute toujours au lieu du processus nco_g_jdbc.

Le comportement par défaut du processus de mise à niveau vers Prime Central 1.4 et versions ultérieures inclut le remplacement de nco_g_oracle par le processus nco_g_jdbc.

Problème

Prime Central G_JDBC.log lance ce message d'erreur qui indique le problème dans lequel le processus nco_g_oracle exécute toujours après Prime Central 1.4 et versions ultérieures avec succès la mise à niveau :

Fatal: F-IVM-005-001: OpenServer - Fatal Error: Could not find server name 'NCO_GATE' in interfaces file

Remarque : le fichier G_JDBC.log est stocké dans le répertoire installation-directory/fail-mgmt/omnibus/log.

Solution

Étape 1. Consultez le fichier omni.date pour les entrées NCO_GATE :

[NCO_GATE]

{

Primary:

4300

}

Remarque : le fichier omni.dat est stocké dans le répertoire installation-directory/fail-mgmt/etc.

Étape 2. Si vous trouvez d'autres entrées de sous-officier comme celles-ci et si les entrées de NCO_GATE ne sont pas ajoutées ou ajoutées incorrectement, suivez l'étape 3 :

[NCO_GATE_REF]

{

Primary:

4310

}

[NCO_GATE_TEST]

{

Primary:

4320

}

[NCO_GATE_PROD]

{

Primary:

4330

}

Étape 3. Ajouter des entrées NCO_GATE dans le fichier omni.dat :

[NCO_GATE]

{

Primary:

4300

}

Note: Vous devez ajouter une entrée pour NCO_GATE avec un port ouvert gratuit.

Étape 4. Régénérer le fichier d'interfaces /etc/interfaces.linux2x86 :

su - primeusr

cd $NCHOME/bin/

./nco_igen -arch linux2x86

Étape 5. Redémarrer JDBC_Gateway :

cd $NCHOME/omnibus/bin

./nco_pa_stop -server NCO_PA -user primeusr -password

-process JDBC_Gateway

./nco_pa_start -server NCO_PA -user primeusr -password

-process JDBC_Gateway

Note: primeusrpwd est le mot de passe de l'utilisateur de l'application Prime Central.

Étape 6. Tuer le processus nco_g_oracle déjà démarré à partir du système d'exploitation Linux.