Contenu

Conditions requises

Composants utilisés

Conventions

Ce document fournit un guide visuel sur la façon dont collecter des fichiers de support technique de courtier de données de Cisco Nexus.

Conditions requises

Les qualifications à se connecter avec succès dans des données de Nexus sponsorisent avec un rôle de l'administrateur réseau.

Composants utilisés

Courtier 2.0 de données de Nexus, 2.1, 2.2. Cette procédure devrait travailler à encastré et non des systèmes intégrés de même.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

L'écran d'accueil des aspects de courtier de données de Cisco Nexus est affiché ci-dessous.

Sélectionnez la baisse vers le bas dans le coin haut droit et sélectionnez la Gestion.

Les refeshes et les Commutateurs d'écran au contexte de périphériques, cliquent sur le déroulant dans le coin droit supérieur et sélectionnent le système.

Dans la fenêtre d'afficher vous avez l'option de télécharger des logs aussi bien que configuration.

Après avoir sélectionné une option, l'élément sélectionné est téléchargé localement et la fenêtre d'afficher est fermée.  Pour retourner au contexte de courtier de données de Nexus, cliquez sur le bouton de courtier de données de Nexus en haut de la fenêtre.