Table des matières

Introduction

Conditions préalables

Exigences

Composants utilisés

Configurer

Pour init.d

Pour le système

Vérifier

Pour init.d

Pour le système

Dépannage

Introduction

Ce document décrit comment créer des fichiers de service pour init.d ou Systemd pour la base de données historique ParStream.

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande d'avoir des connaissances sur Linux.

Composants utilisés

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Configurer

Le package d'installation d'EFM (Edge Fog Processing Module) ne contient pas de fichiers de service pour init.d ou System prêts à l'emploi.

Vous trouverez ici un exemple simple pour créer un fichier de service.

Pour init.d

[root@cen7 ~]# cat /etc/init.d/parstream

#!/bin/bash

# parstream init script.

export PARSTREAM_HOME=/opt/cisco/kinetic/parstream/

export LD_LIBRARY_PATH=$PARSTREAM_HOME/lib:$LD_LIBRARY_PATH

PARSTREAM_SERVERNAME="parstream1"

PARSTREAM_USER="EFM"

case "$1" in

'start')

echo "Starting ParStream daemon $PARSTREAM_SERVERNAME as $PARSTREAM_USER"

sleep 2

su -c "cd $PARSTREAM_HOME;$PARSTREAM_HOME/bin/start.sh $PARSTREAM_SERVERNAME" $PARSTREAM_USER

;;

'stop')

echo "Stopping ParStream daemons for user $PARSTREAM_USER"

stopstatus=$(pkill -c -U $PARSTREAM_USER -15 parstream-serv)

echo "$stopstatus processes stopped"

;;

*)

# usage

echo "usage: $0 start|stop"

exit 1

;;

esac

Assurez-vous que vous ajustez les variables d'environnement afin de correspondre à votre environnement : PARSTREAM_HOME, PARSTREAM_SERVERNAME et PARSTREAM_USER.

Après avoir créé le fichier, assurez-vous qu'il est marqué comme exécutable.

Pour le système

root@cen7 ~]# cat /etc/systemd/system/parstream.service

[Unit]

Description=ParStream

After=network.target

[Service]

Type=simple

User=EFM

Environment=LD_LIBRARY_PATH=/opt/cisco/kinetic/parstream/lib:$LD_LIBRARY_PATH

WorkingDirectory=/opt/cisco/kinetic/parstream/

ExecStart=/opt/cisco/kinetic/parstream/bin/parstream-server parstream1 --confdir=/opt/cisco/kinetic/parstream/conf/

Restart=on-failure

[Install]

WantedBy=multi-user.target

Veillez à ajuster les variables de configuration afin de les faire correspondre à votre environnement : User= et servername sur la ligne ExecStart.

Après la création du fichier de service, assurez-vous que vous mettez à jour les fichiers démon dans systemd :

[root@cen7 ~]# systemctl daemon-reload

Vérifier

Utilisez cette section pour confirmer que votre configuration fonctionne correctement.

Afin de vérifier si les scripts/fichiers de service fonctionnent comme prévu, vous pouvez essayer de démarrer et d'arrêter le service.

Pour init.d

[root@cen7 ~]# /etc/init.d/parstream start

Starting ParStream daemon parstream1 as EFM

Server Process ID: 5056

Output is written to: /var/log/parstream/server-5054-20180423-1648.log

[root@cen7 ~]# ps aux |grep 5056

EFM        5056  0.8  0.7 1235292 27200 ?       Sl   16:48   0:00 /opt/cisco/kinetic/parstream//bin/parstream-server parstream1

...

[root@cen7 ~]# /etc/init.d/parstream stop

Stopping ParStream daemons for user EFM

1 processes stopped

Pour le système

[root@cen7 ~]# systemctl start parstream

[root@cen7 ~]# systemctl status parstream

● parstream.service - ParStream

Loaded: loaded (/etc/systemd/system/parstream.service; disabled; vendor preset: disabled)

Active: active (running) since Mon 2018-04-23 16:49:30 CEST; 3s ago

Main PID: 5186 (parstream-serve)

CGroup: /system.slice/parstream.service

└─5186 /opt/cisco/kinetic/parstream/bin/parstream-server parstream1 --confdir=/opt/cisco/kinetic/parstream/conf/

Apr 23 16:49:30 cen7 parstream-server[5186]: [2018-04-23T16:49:30]:unknown-000000:PROT-77086: **** PID:         5186 (host: cen7)

Apr 23 16:49:30 cen7 parstream-server[5186]: [2018-04-23T16:49:30]:unknown-000000:PROT-71005: **** config file: "/opt/cisco/kinetic/parstream/conf/parstream.ini"

Apr 23 16:49:30 cen7 parstream-server[5186]: [2018-04-23T16:49:30]:unknown-000000:WARNING-77082: Number of maximum file descriptors (1024) is lower than recommended value 98304

Apr 23 16:49:30 cen7 parstream-server[5186]: [2018-04-23T16:49:30]:unknown-000000:WARNING-77113: Maximum number of mmap'ed areas (65530) is lower than recommended value 1966080.

Apr 23 16:49:30 cen7 parstream-server[5186]: [2018-04-23T16:49:30.273380]:parstream1-164930:PROT-77045: Source Revision: 717e27f507aab73fdc0c3f9d4377ff658726c270

Apr 23 16:49:30 cen7 parstream-server[5186]: Local Changes:

Apr 23 16:49:30 cen7 parstream-server[5186]: [2018-04-23T16:49:30.278632]:parstream1-164930:PROT-77018: cluster node config: ClusterNodeConfig(clusterId = 'localCluster', claimLeadershipInitT...geInterval = 0

Apr 23 16:49:30 cen7 parstream-server[5186]: [2018-04-23T16:49:30.280474]:parstream1-164930:PROT-77018: channel instance created for accept on port: 23460

Apr 23 16:49:30 cen7 parstream-server[5186]: [2018-04-23T16:49:30.281084]:parstream1-164930:PROT-77134: Entering state ClaimLeadershipState, got event InitialEvent

Apr 23 16:49:30 cen7 parstream-server[5186]: [2018-04-23T16:49:30.281243]:parstream1-164930:PROT-77065: Running cluster leader detection (limited until 2018-Apr-23 16:51:30)

Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.

[root@cen7 ~]# systemctl stop parstream

Comme vous pouvez le voir, les processus ParStream démarrent sous l'utilisateur que vous avez défini dans les fichiers de service et tout est nettoyé après que vous avez demandé à arrêter les services.

Dépannage

Cette section fournit des informations que vous pouvez utiliser pour dépanner votre configuration.

Si vous rencontrez des problèmes lors du démarrage, vérifiez les points suivants :

- Paramètres configurables dans le fichier de service init.d ou System (utilisateur, chemins, nom du serveur ParStream)

- Vérifiez le résultat du fichier journal pour ParStream (dans /var/log/parstream)

- Pour SystemD : la sortie de systemctl status parstream

- Le résultat de journalctl —unit=parstream