Table des matières

Introduction

Conditions préalables

Exigences

Composants utilisés

Informations générales

Procédure

Introduction

Ce document décrit comment réclamer, créer et déployer un profil de serveur UCS pour un serveur autonome.

Conditions préalables

Exigences

Composants utilisés

Cette procédure peut être effectuée pour les serveurs autonomes des gammes M5, M6 et M7.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Informations générales

Cette procédure peut être effectuée pour les serveurs autonomes des gammes M5, M6 et M7.

Procédure

Accédez à la page Web Cisco IMC pour le périphérique qui peut être réclamé.

Site du serveur

Accédez ensuite à Admin > Device Connector.

Connecteur d’appareil

Vérifiez que le serveur peut atteindre le cloud Intersight ou l'appliance Intersight.

Sous Paramètres, modifiez la configuration du proxy et le Gestionnaire de certificats.

Paramètres du périphérique

Configuration du proxy

Une fois la connexion au portail Cisco Intersight établie, vous pouvez réclamer le périphérique. Pour ce faire, copiez l'ID de périphérique et le code de demande, puis connectez-vous à votre compte Intersight.

ID de périphérique et code de revendication

Dans le portail Intersight, accédez à Admin > Targets.

Cliquez sur Demander une nouvelle cible.

Demander une nouvelle cible

Sous Compute/Fabric, sélectionnez Cisco UCS Server (Standalone) et cliquez sur Start.

Serveur Cisco UCS

Sur la page Général, collez l'ID de périphérique et le code de demande.

Si vous sélectionnez le groupe de ressources, vous pouvez spécifier les organisations auxquelles ajouter le périphérique. Ce n'est pas obligatoire.

Par défaut, le groupe de ressources = Tous.

Cliquez sur Demande.

Page Général

En cas de réussite, vous pouvez voir le périphérique sous Cibles.

Toutes les cibles

Maintenant que le serveur est correctement ajouté à Intersight, vous pouvez créer un profil de serveur UCS.

Cliquez sur Configure > Profiles, puis sur UCS Server Profiles.

Profils de serveur UCS

Cliquez sur Créer un profil de serveur UCS.

Créer un profil de serveur UCS

Nommez le profil de serveur et sélectionnez Serveur autonome sur la plate-forme cible, puis cliquez sur Suivant.

Affectation de serveur autonome

Dans l'écran Server Assignment, sélectionnez le serveur autonome et cliquez sur Next.

Ecran Server Assignment

Au cours des cinq étapes suivantes, attribuez les stratégies serveur en fonction de vos besoins. Cliquez sur Summary et Deploy pour terminer.

Déploiement des résumés du serveur

Intersight peut valider la configuration et, si elle est correcte, vérifier l'état.

Profils finaux

Vous pouvez désormais gérer votre serveur autonome UCS à partir d'Intersight.