Contenu

Introduction

Informations générales

Dépannage des échecs d'extension Azure Diagnostic

Où trouver dans Azure Portal ?

Où rechercher la machine virtuelle ?

Introduction

Ce document décrit comment dépanner les échecs d'extension de diagnostic Azure pour les machines virtuelles Windows déployées vers un cloud AzureRM.

Informations générales

Le diagnostic azure est une extension qui peut être ajoutée aux machines virtuelles Windows déployées pour collecter plus d'informations à partir de la machine virtuelle.

Dépannage des échecs d'extension Azure Diagnostic

Où trouver dans Azure Portal ?

Dans Azure Portal, vous pouvez afficher des informations sur le poste si vous regardez le diagramme des VM et cliquez sur le composant d'extension :

Étape 1. Sélectionnez la VM concernée.

Étape 2. Sélectionnez ensuite Diagramme sous la section Surveillance.

Étape 3. Sélectionnez Ouvrir sur l'extension de diagnostic dans le diagramme.

Ceci donne un message d'erreur qui indique l'échec de l'extension à partir du portail.

Où rechercher la machine virtuelle ?

- Le répertoire qui contient les informations du journal se trouve sous : C:\WindowsAzure\Logs\Plugins\Microsoft.Azure.Diagnostics.IaaSDiagnostics<DiagnosticsVersion>\.

- Deux des journaux principaux se trouvent dans C:\WindowsAzure\Logs\Plugins\Microsoft.Azure.Diagnostics.IaaSDiagnostics<DiagnosticsVersion>\Logs qui contient DiagnosticsPluginLauncher.log et DiagnosticsPlugin.log.

- Un troisième fichier contenant le journal des agents (MonAgentHost.log) se trouve dans : C:\WindowsAzure\Logs\Plugins\Microsoft.Azure.Diagnostics.IaaSDiagnostics<DiagnosticsVersion>\WAD0107\Configuration\MonAgentHost.<seq_num>.log.

Note: L'agent doit s'exécuter pour que l'extension de diagnostic réussisse, de sorte que les deux premiers journaux puissent sembler ne comporter aucune erreur, mais que l'agent puisse contenir des erreurs de démarrage.