Contenu

Introduction

Problème : échec du déploiement avec l'erreur « Dépassement du quota de CPU ». Limite : 8.0"

Solution

Introduction

Ce document décrit comment résoudre le message d'erreur dépassé d'un processeur lorsqu'il est sur Google Cloud.

Problème : échec du déploiement avec l'erreur « Dépassement du quota de CPU ». Limite : 8.0"

Impossible de déployer l'instance sur google cloud GCE avec Cisco Call Manager (CCM) version 4.8.0/4.7.x. Il échoue avec une erreur « Quota CPU's dépassée. Limite : 8.0. », comme le montre l'image :

Dans les journaux osmosix CCO, vous pouvez trouver cette erreur :

AppLifecycleImpl[17,Jango,STARTING] 17-05-30 04:21:37 / (running)

==================================================================

ClusterLifecycleImpl[18,CentOS_1,WAITING_TO_START,0] (not started)

2017-05-30 04:21:38,473 INFO  impl.AbstractLifecycle [threadPoolExecutor-2]  - DeploymentJobName=CentOS_1 DeploymentJobID=18 ClusterLifecycleImpl[18,CentOS_1,STARTING,0] state from WAITING_TO_START -> STARTING

2017-05-30 04:21:41,708 WARN  util.MacroUtil  [threadPoolExecutor-2]  - Value for key: JOB_DESC is null

2017-05-30 04:21:42,837 INFO  impl.GatewayServiceImpl [threadPoolExecutor-2]  - VLAN ID:null

2017-05-30 04:21:42,959 INFO  gc.GoogleComputeCloudProviderV1 [threadPoolExecutor-2]  - NetworkInterfaceInfo{privateIPAllocationMode=DHCP, networkID='default', order=1, publicIpAllocate=true, staticIPAllocation=null, ipamCallOutAllocation=null, properties=null}

2017-05-30 04:21:45,951 ERROR gc.BaseGoogleComputeCloudProvider [threadPoolExecutor-2]  - GoogleJsonErrors

2017-05-30 04:21:45,952 ERROR gc.BaseGoogleComputeCloudProvider [threadPoolExecutor-2]  - Google JsonResponse Exception

com.google.api.client.googleapis.json.GoogleJsonResponseException: 403 Forbidden

{

"code" : 403,

"errors" : [ {

"domain" : "usageLimits",

"message" : "Quota 'CPUS' exceeded. Limit: 8.0",

"reason" : "quotaExceeded"

} ],

"message" : "Quota 'CPUS' exceeded. Limit: 8.0"

}

Connectez-vous à l'interface utilisateur de Google Cloud et vérifiez l'onglet Notification, où vous pouvez trouver l'erreur exacte, comme illustré dans l'image.

Allocation limitée des ressources en fonction du plan auquel vous avez souscrit. Si vous dépassez la limite.

Afin de vérifier, connectez-vous à GCC et sélectionnez Quota, comme indiqué sur l'image, vous pouvez trouver les Quotas pour votre plan existant.

Solution

Vous pouvez résoudre ce problème en vérifiant l'abonnement GCE actuel et en procédant à la mise à niveau si nécessaire ou en supprimant les instances inutilisées pour libérer les ressources.