Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Problème

Solution

Introduction

Ce document décrit un problème où les déploiements échouent sur un cloud avec le message d'erreur « Spécificateur de format '%s'« .

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Les informations de ce document sont basées sur les versions 4.8.0, 4.8.0.1 et 4.8.1 de CloudCenter.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Problème

Les déploiements Windows vers n'importe quel cloud qui utilise des scripts de légende de nom d'hôte échouent avec le message d'erreur « Spécificateur de format '%s'« . Le même message d'erreur apparaît également dans les journaux.

Solution

C'est un bogue connu. Actuellement, la seule solution consiste à désactiver les légendes de nom d'hôte ou à passer à la version 4.8.0.2 qui est la version la plus ancienne avec ce problème corrigé.