Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Problème

Solution

Vérification

Introduction

Ce document décrit comment dépanner l'erreur qui se produit lorsque l'image de travail Windows est installée.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Serveur Windows 2012

- Environnements de machines virtuelles

Components Used

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de logiciel suivantes :

- CloudCenter version 4.6.x à 4.8.x

- Image de travail Windows 2012

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Problème

Lorsque vous installez les outils Cliqr pour Windows 2012, vous pouvez rencontrer des problèmes même si vous voyez le message "installation réussie ”. Ce document vous aide à effectuer les étapes permettant d'identifier la faute et de la corriger.

Suivez les étapes ci-dessous pour vérifier les erreurs dans l'installation :

- Dans le dossier d'installation c:\Program Files\osmosix\, le seul désinstallateur sera présent.

- Il n'y aura aucune trace du dossier c:\opt présent dans l'image Worker après l'installation.

- Tous les événements liés à l'installation sont connectés à C:\cliqr_modules.log.

Journal extrait pour trouver l'erreur :

C:\temp\setup.ps1 : Missing an argument for parameter 'cloudtype'. Specify a

parameter of type 'System.String' and try again.

+ CategoryInfo          : InvalidArgument: (:) [setup.ps1], ParentContains

ErrorRecordException

+ FullyQualifiedErrorId : MissingArgument,setup.ps1

Solution

Assurez-vous que ces conditions préalables sont remplies avant de démarrer l'installation :

1. Si le proxy est activé, autorisez le contournement des adresses IP locales.

2. L'image Windows est à jour et la mise à jour automatique est activée au moment de l'installation. Dans quelques cas, vous devrez ajouter une exception ou désactiver la configuration de sécurité renforcée IE.

3. Configurez et enregistrez le niveau de contrôle de compte d'utilisateur pour Ne jamais notifier.

4. Vérifiez que PowerShell version 4.0 fonctionne.

5. Assurez-vous que « Ignorer la stratégie d'exécution PowerShell » est activée.

6. Désactivez ou ajoutez une exception dans le pare-feu (ajoutez une règle de pare-feu Windows pour autoriser l'accès au port TCP 1433 entrant pour SQL Server. et une autre règle de pare-feu pour autoriser l'accès au service d'agent au port TCP 888 entrant).

7. Assurez-vous que la réparation locale est activée et accessible à partir de l'image du collaborateur si elle est disponible.

Une fois terminé, ouvrez PowerShell, accédez au dossier dans lequel vous avez téléchargé le programme d'installation.

Exemple ;

cd c:\install\

Exécutez la commande :

.\cliqr_installer.exe /CLOUDTYPE=amazon(or other cloud) /CLOUDREGION=default

Assurez-vous qu'il n'y a pas d'espace entre les clés et les valeurs, car s'il y a un espace entre le type de nuage et le nom du nuage, une installation se déroule sans interruption et se termine correctement, mais présente le problème mentionné.

Une fois l'installation terminée, naviguez vers Jetty Services et assurez-vous qu'il est défini sur automatique et qu'il est exécuté.

Vérification

Une fois la création de l'image de travail terminée, prenez un instantané. et mapper l'image dans l'interface utilisateur CCM. Pour vérifier, modélisez une application Windows simple et déployez-la.