Table des matières

Introduction

Conditions préalables

Guide des meilleures pratiques

Version VMware

Déploiement OVA

CPU

Mémoire

Disques durs

Disques durs supplémentaires

Réseau

Restrictions

Matrice de compatibilité VMware

Introduction

Ce document décrit les meilleures pratiques pour le déploiement VA de Catalyst Center dans un format de guide.

Conditions préalables

Connaissances de base des solutions VMware et vSphere.

Les acronymes suivants sont utilisés dans ce document :

VM = Machine virtuelle.

OVA = Appareil virtuel ouvert.

VA = appliance virtuelle.

Catalyst Center VA = Catalyst Center sur ESXi.

- Catalyst Center VA exécutant une version quelconque.

- Client VMware vSphere 7.0 ou 8.0

Guide des meilleures pratiques

L'objectif de ce guide est de :

- Affiche la configuration par défaut appliquée lors du téléchargement de l'OVA.

- Détaillez quelle configuration peut être modifiée et ce qui doit être conservé par défaut.

Attention : la modification du type de processeur, de mémoire vive, de disque dur par défaut et de carte réseau dans l'ordinateur virtuel n'est PAS prise en charge. Les seules modifications prises en charge sont présentées dans ce document.

Version VMware

Assurez-vous que vous exécutez VMware version 7.0, 8.0 ou ultérieure :

- Accédez au menu VMware hamburger > Inventory et sélectionnez le noeud où Catalyst Center VM est installé, puis sélectionnez l'onglet Summary.

- Vérifiez la version VMware dans la section Détails de l'hôte :

Version VMware

Déploiement OVA

Conseil : si vous n'avez pas encore installé l'appliance virtuelle Catalyst Center, reportez-vous au guide suivant : Créer une machine virtuelle.

Confirmez la configuration matérielle de la machine virtuelle en sélectionnant la machine virtuelle et accédez à Actions > Modifier les paramètres :

Déploiement OVA

Avertissement : ces paramètres NE PEUVENT PAS être modifiés. Si l'un de ces éléments ne correspond pas à ceux présentés ici, votre déploiement n'est plus pris en charge.

Le tableau suivant affiche les ressources de VM que vous pouvez ou ne pouvez pas modifier.

Non modifiable

CPU

BÉLIER

Disques durs par défaut (3 disques durs)

Type de carte réseau

Modifiable

Disque dur supplémentaire

Carte réseau mappée à un commutateur virtuel

CPU

CPU

32

Réservation

6 400 MHz

Limite

MHz illimité

Actions

Élevé 64000

CPU

Mémoire

Mémoire

256 Go

Réservation

256 Go

Limite

Mo illimité

Actions

Normale 2621440

Mémoire

Disques durs

Remarque : par défaut, l'OVA (installation) crée un total de 3 disques durs.

Disque dur 1

HD

100 Go

Type

Provisionnement épais ou provisionnement fin

Disque dur 1

Disque dur 2

HD

550 Go

Type

Provisionnement épais ou provisionnement fin

Disque dur 2

Disque dur 3

HD

2,295 To

Type

Provisionnement épais ou provisionnement fin

Disque dur 3

Disques durs supplémentaires

Remarque : vous pouvez ajouter des disques durs supplémentaires pour des cas d'utilisation spécifiques tels que : Emplacement de stockage des fichiers de sauvegarde.

Configuration du disque physique.

L'appliance virtuelle Catalyst Center permet de monter un disque externe sur la machine virtuelle pour des sauvegardes Assurance et Automation. Remarque :

Disques durs supplémentaires

Attention : l'option Disque physique n'est prise en charge que pour les machines virtuelles à noeud unique.

Réseau

Carte réseau 1 - Entreprise.

Carte réseau 1 = Doit être mappée à un commutateur virtuel.

Type d'adaptateur = VMXNET3.

Carte réseau 2 - Gestion.

Carte réseau 2 = Doit être mappée à un commutateur virtuel.

Type d'adaptateur = VMXNET3.

Remarque : dans la version 2.3.7.4 de Catalyst Center VA OVA, seule l'interface Enterprise est disponible. Si vous souhaitez configurer l'interface de gestion, vous devez ajouter manuellement une nouvelle carte réseau.

Conseil : le pilote VMXNET3 est compatible NAPI sur les invités Linux. NAPI est un mécanisme d'atténuation des interruptions qui améliore les performances réseau à haut débit sous Linux en basculant entre le mode d'interruption et le mode d'interrogation pendant la réception des paquets.

Carte réseau

Restrictions

Reportez-vous à la section Limitation et restriction des Notes de publication pour Catalyst Center sur ESXi.

- Catalyst Center VA ne prend pas en charge les fonctionnalités VMware vSphere suivantes :

- Tolérance aux pannes

- Suspension et reprise des machines virtuelles

- Clonage des machines virtuelles

- Instantané (comme sauvegarde)

Avertissement : l'utilisation de snapshots sur Catalyst Center VA n'est PAS prise en charge et entraîne des problèmes majeurs sur votre déploiement.

Pour confirmer que les snapshots ne sont pas utilisés, accédez à la VM et sélectionnez Actions > Snapshots > Manage Snapshots.

Gérer les snapshots

Vérifiez qu'il n'y a pas de snapshots VM :

Instantanés de VM

Matrice de compatibilité VMware

Lorsque la machine virtuelle et l'hôte ESXi sont gérés par vCenter, nous devons vérifier qu'ils sont compatibles.

En général, les compatibilités ne correspondent pas et l'ordinateur virtuel peut avoir des erreurs ou un comportement inattendu.

Sur votre déploiement, sélectionnez la VM et accédez à Summary > VM Hardware.

Notez la ligne Compatibility sous VM Hardware information.

Matériel de VM

Reportez-vous à la section Compatibilité matérielle VMware pour comparer vos valeurs dans le tableau de compatibilité des produits VMware.

Compatibilité matérielle VMware

Vous devez corriger toute incompatibilité de compatibilité.