Table des matières

Introduction

Informations générales

Exemple 1. sous-réseaux-dupliqués-dans-ctx

Exemple 2. dhcp-policy-not-present

Introduction

Ce document décrit les étapes de correction de la panne de l'ACI F0469.

Informations générales

Défaut :

F0469 : fltFvBDConfigIssuesConfig-failed

Explication:

Cette erreur se produit lorsqu'un ou plusieurs sous-réseaux dupliqués sont définis pour le domaine de pont (BD) et/ou les AEpG associés au Ctx.

Action recommandée :

Si vous voyez cette erreur, effectuez les actions suivantes :

- Pour le problème de sous-réseaux en double au sein de la Ctx : recherchez la Ctx à laquelle ce BD est associé et recherchez tous les autres BD associés à la Ctx, recherchez tous les AEpG associés aux BD trouvés à l'étape précédente, et vérifiez qu'il n'y a aucun sous-réseau unique configuré pour les AEpG et les BD associés à la Ctx.

- Pour le problème dhcp-policy-not-present : vérifiez la configuration et assurez-vous que le profil de diffusion DHCP utilisé par BD est défini dans le service partagé.

Si cette action ne résout pas le problème, créez un fichier d'assistance technique et contactez le TAC Cisco.

Exemple 1. sous-réseaux-dupliqués-dans-ctx

moquery -c faultInst -f 'fault.Inst.code=="F0469"'

# fault.Inst

code : F0469

ack : no

annotation :

cause : configuration-failed

changeSet : configQual:duplicate-subnets-within-ctx, configSt:failed-to-apply, debugMessage:uni/tn-prj_e34f5d661fdc40829879720415a3dab5/BD-net_7eef8519-0731-43bd-9e3b-849c266dc83b ,uni/tn-prj_e34f5d661fdc40829879720415a3dab5/BD-net_950fc40b-be9a-4663-abdd-79e279aaca26

childAction :

created : 2021-02-26T08:17:51.577+00:00

delegated : yes

descr : BD Configuration failed for uni/tn-prj_e34f5d661fdc40829879720415a3dab5/BD-net_7eef8519-0731-43bd-9e3b-849c266dc83b due to duplicate-subnets-within-ctx: uni/tn-prj_e34f5d661fdc40829879720415a3dab5/BD-net_7eef8519-0731-43bd-9e3b-849c266dc83b ,uni/tn-prj_e34f5d661fdc40829879720415a3dab5/BD-net_950fc40b-be9a-4663-abdd-79e279aaca26

dn : topology/pod-1/node-112/local/svc-policyelem-id-0/uni/bd-[uni/tn-prj_e34f5d661fdc40829879720415a3dab5/BD-net_7eef8519-0731-43bd-9e3b-849c266dc83b]-isSvc-no/bdcfgissues/fault-F0469

domain : tenant

extMngdBy : undefined

highestSeverity : minor

lastTransition : 2021-02-26T08:20:11.597+00:00

lc : raised

modTs : never

occur : 1

origSeverity : minor

prevSeverity : minor

rn : fault-F0469

rule : fv-bdconfig-issues-config-failed

severity : minor

status :

subject : management

type : config

uid :

Obtenez les informations BD et le sous-réseau associé.

apic# moquery -c fvSubnet

apic# moquery -c fvBD

Vérifiez les sous-réseaux déployés afin de suivre tout chevauchement au sein du même VRF (Virtual Routing and Forwarding) (Ctx) pour un BD différent.

moquery -c fvSubnet | grep ^dn

Régler:

Corrigez le chevauchement de sous-réseaux.

Exemple 2. dhcp-policy-not-present

Site1-apic1# moquery -c faultInst -f 'fault.Inst.code=="F0469"'

Total Objects shown: 2

# fault.Inst

code : F0469

ack : no

alert : no

annotation :

cause : configuration-failed

changeSet : configQual (New: dhcp-policy-not-present), configSt (New: failed-to-apply)

childAction :

created : 2024-01-23T13:43:08.484-05:00

delegated : yes

descr : BD Configuration failed for uni/tn-abc3/BD-BD1 due to dhcp-policy-not-present:

dn : topology/pod-1/node-101/local/svc-policyelem-id-0/uni/bd-[uni/tn-abc3/BD-BD1]-isSvc-no/bdcfgissues/fault-F0469

domain : tenant

extMngdBy : undefined

highestSeverity : minor

lastTransition : 2024-01-23T13:45:53.575-05:00

lc : raised

modTs : never

occur : 1

origSeverity : minor

prevSeverity : minor

rn : fault-F0469

rule : fv-bdconfig-issues-config-failed

severity : minor

status :

subject : management

title :

type : config

uid :

userdom : all

Vérifiez l'étiquette DHCP déployée pour le BD en question.

Site1-apic1# moquery -c dhcpLbl

# dhcp.Lbl

name : test1

annotation :

childAction :

descr :

dn : uni/tn-abc3/BD-BD1/dhcplbl-test1

extMngdBy :

lcOwn : local

modTs : 2024-01-23T13:46:03.163-05:00

monPolDn : uni/tn-common/monepg-default

nameAlias :

owner : tenant

ownerKey :

ownerTag :

rn : dhcplbl-test1

status :

tag : yellow-green

uid : 15374

userdom : :all:

Vérifiez si la stratégie de relais existe, dans ce cas, il s'agit de latest1 dhcp relay policy. Dans la sortie suivante, vous pouvez voir que letest1 dhcp relay policyn'existe pas, par conséquent, l'erreur est vue.

Site1-apic1# moquery -c dhcpRelayP | grep dn

dn : uni/tn-pk/relayp-PK-Global-DHCP-Relay-Policy

dn : uni/infra/relayp-default

Régler:

Supprimez l'étiquette DHCP à laquelle aucune stratégie correspondante n'est liée.