Contenu

Introduction

Problème

Solution

Introduction

Ce document décrit le processus utilisé pour remplacer un seul contrôleur APIC (Application Policy Infrastructure Controller) dans un cluster de fabric qui échoue en raison d'un problème matériel.

Problème

Il existe une infrastructure ACI (Application Centric Infrastructure) fonctionnelle et un contrôleur APIC a échoué. La défaillance est liée à un problème matériel et l'unité entière doit être remplacée.

Solution

Procédez comme suit pour résoudre ce problème :

1. Identifiez le contrôleur APIC défectueux et les paramètres de fabric actuels :

1. Dans l'interface Web d'une carte APIC opérationnelle, sélectionnez System > Controllers.

2. Sur le côté gauche de l'écran, sélectionnez Contrôleurs > (n'importe quel APIC) > Cluster.

3. L'APIC défectueux apparaît comme Non disponible dans la colonne État opérationnel. Prenez note du nom de la structure, de la taille de la cible et de l'ID de noeud de l'APIC défaillante, ainsi que de l'espace d'adressage du point d'extrémité du tunnel (TEP) :

Astuce : Vous pouvez également entrer la commande acidiag avread dans la CLI de l'APIC afin d'obtenir ces informations.

2. Désactiver le contrôleur APIC défaillant :

1. Mettez en surbrillance le contrôleur APIC défectueux.

2. Dans la liste déroulante d'actions, choisissez Decommission (Mettre hors service). L'APIC doit maintenant passer à un état d'administrateur hors service.

3. Retirez le module APIC défectueux de votre rack et installez le module de remplacement. Le nouveau contrôleur APIC doit démarrer sur le script de configuration initial.

4. Utilisez les informations que vous avez recueillies à l'étape 1 afin de correspondre aux valeurs de l'APIC défaillante et passez au script de configuration.

Note: Assurez-vous d'utiliser les mêmes paramètres de configuration que ceux que vous avez relevés dans l'ancien contrôleur APIC (tels que le nom de la structure, l'ID du contrôleur et le pool d'adresses TEP). Si vous ne configurez pas le contrôleur APIC avec les mêmes paramètres, le fabric peut entrer dans un état partiellement divergé. En outre, le module APIC de remplacement doit exécuter la même version du logiciel ACI que les deux autres modules APIC afin de rejoindre le cluster.

5. Commission du nouveau PAC :

1. Une fois le contrôleur APIC démarré, mettez en surbrillance le contrôleur APIC actuellement hors service sur la page Cluster.

2. Dans la liste déroulante Actions, sélectionnez Commission :

L'APIC reçoit une adresse IP, qui est reflétée dans l'interface Web de l'APIC.

Note: Cela peut prendre jusqu'à dix minutes avant que cela ne se produise. Le nouveau contrôleur APIC peut également passer d'un état opérationnel disponible à un état opérationnel non disponible avant que l'état de santé du contrôleur ne s'affiche comme Entièrement adapté.

3. Afin de vérifier que le nouveau contrôleur APIC a rejoint le fabric, utilisez l'interface de ligne de commande du nouveau contrôleur APIC afin de vous connecter au fabric. Utilisez les informations d'identification configurées pour le reste du fabric lorsque vous vous connectez.