Contenu

Introduction

Avant de commencer

Conventions

Conditions préalables

Composants utilisés

Théorie générale

Configurez

Diagramme du réseau

Configurations

Vérifiez

Dépannez

Informations connexes

Introduction

Ce document contient des descriptions, des configurations et des vérifications pour l'Encapsulation de routage générique (GRE) dans un environnement câblé. GRE est un protocole de transmission tunnel développé par Cisco qui encapsule une grande variété de types de paquets de protocoles à l'intérieur des tunnels IP.

Avant de commencer

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions des documents, référez-vous aux Conventions utilisées pour les conseils techniques de Cisco.

Conditions préalables

Aucune condition préalable spécifique n'est requise pour ce document.

Composants utilisés

Les informations dans ce document sont basées sur les versions de logiciel et de matériel ci-dessous.

- Version de logiciel 12.1(5)T4 courante de Cisco IOS® du modem câblé uBR924

Remarque: Bien qu'il soit possible de configurer des tunnels GRE dans d'autres Plateformes de modem câble Cisco, comme sur l'uBR904 utilisant différentes versions de Cisco IOS, le soutien officiel de cette caractéristique est sur le Cisco IOS 12.1(5)T4 pour uBR920 et du Cisco IOS 12.1(3) pour uBR910.

Plate-forme de modem câble

Version du logiciel Cisco IOS

uBR920

12.1(5)T4

uBR910

De 12.1(3) et plus tard

Pour exécuter cette configuration, vous devez avoir la connectivité IP entre les deux Modems câble.

Les informations présentées dans ce document ont été créées à partir de périphériques dans un environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si vous travaillez dans un réseau opérationnel, assurez-vous de bien comprendre l'impact potentiel de toute commande avant de l'utiliser.

Théorie générale

Le Tunnellisation fournit une manière d'encapsuler des paquets d'un protocole étranger à l'intérieur d'un protocole de transport. Le Tunnellisation est mis en application comme interface virtuelle pour fournir une interface simple pour la configuration. L'interface de tunnel n'est pas attachée au passager spécifique ou des protocoles de transport, cependant, c'est une architecture qui est conçue pour fournir les services nécessaires pour implémenter n'importe quel schéma point par point standard d'encapsulation. Les tunnels sont les liens point par point, et vous devez configurer un tunnel distinct pour chaque lien.

GRE crée un lien point par point virtuel aux Routeurs de Cisco aux points distants au-dessus d'une interconnexion de réseaux IP. En connectant des sous-réseaux multiprotocoles dans un environnement du circuit principal à protocole unique, Tunnellisation IP utilisant GRE permet l'extension de réseau à travers un environnement du circuit principal à protocole unique. Un système de terminaison par modem câble (CMTS) est tout Data-over-Cable Service Interface Specifications (DOCSIS) - routeur câble conforme de headend, tel que Cisco uBR7246, l'uBR7223, ou l'uBR7246VXR.

Configurez

Cette section vous fournit des informations pour configurer les fonctionnalités décrites dans ce document.

Diagramme du réseau

Ce document utilise la configuration réseau indiquée dans le diagramme suivant :

Cette installation crée un tunnel entre les deux Modems câble uBR924-ddd5 et uBR924-b5db. L'exemple au-dessous des utilisations deux uBR924s et un uBR7246VXR. Pour cette installation, les noms des Modems câble sont ubr924-ddd5 et ubr924-b5db, et ils utilisent la version 12.1(5)T4 de Cisco IOS. Les interfaces de tunnel sont dynamiquement créées dans le mode de configuration globale en émettant le tunnel 0 de commande interface.

Remarque: Les Modems câble d'uBR900 ne doivent pas être connectés au même uBR7200 CMTS ou au même fournisseur de services tant que il y a de connectivité IP entre les deux Modems câble.

Configurations

Ce document utilise les configurations présentées ci-dessous.

Remarque: Le texte en gras se rapporte à des commandes associées par GRE. Les commentaires sont dans le bleu et se rapportent à la ligne ci-dessus.

ubr924-ddd5

version 12.1

no service single-slot-reload-enable

no service pad

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname ubr924-ddd5

!

logging rate-limit console 10 except errors

!

clock timezone - -80

ip subnet-zero

no ip finger

!

call rsvp-sync

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

interface Tunnel0

!--- Tunnel interface 0.

ip address 192.168.20.1 255.255.255.0

!--- IP address of the GRE tunnel interface 0.

tunnel source Ethernet0

!--- IP source of the tunnel. It is best to make this an !--- interface with a public, routable IP address so that !--- it is reachable from the other endpoint of the tunnel.

tunnel destination 11.11.11.11

!--- IP destination of the tunnel. Make sure this is !--- reachable via the ping command !--- Otherwise, the tunnel will not be created properly.

!

interface Ethernet0

ip address 9.9.9.9 255.255.255.0

ip rip send version 2

!--- Send RIP version 2 packets.

ip rip receive version 2

!--- Receive RIP version 2 packets.

!

interface cable-modem0

ip rip send version 2

!--- Send RIP version 2 packets.

ip rip receive version 2

!--- Receive RIP version 2 packets.

cable-modem downstream saved channel 525000000 40 1

cable-modem mac-timer t2 40000

no cable-modem compliant bridge

!

router rip

version 2

passive-interface Tunnel0

!--- This command is used to avoid recursive routing.

network 10.0.0.0

network 9.0.0.0

no auto-summary

!

ip default-gateway 10.1.4.1

ip classless

no ip http server

no ip http cable-monitor

!

snmp-server packetsize 4096

snmp-server manager

!

voice-port 0

input gain -2

!

voice-port 1

input gain -2

!

!

line con 0

transport input none

line vty 0 4

login

!

end

ubr924-ddd5#

ubr924-b5db

version 12.1

no service single-slot-reload-enable

no service pad

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname ubr924-b5db

!

logging rate-limit console 10 except errors

enable password ww

!

clock timezone - -80

ip subnet-zero

no ip finger

!

mgcp

call rsvp-sync

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

interface Tunnel0

!--- Tunnel interface 0

ip address 192.168.20.2 255.255.255.0

!--- IP address of the gre tunnel interface 0

tunnel source Ethernet0

!--- IP source of the tunnel. It is best to make this an !--- interface with a public, routable IP address so that !--- it is reachable from the other endpoint of the tunnel.

tunnel destination 9.9.9.9

!--- IP destination of the tunnel. Make sure this is !--- reachable via the ping command !--- Otherwise, the tunnel will not be created properly.

!

interface Ethernet0

ip address 11.11.11.11 255.255.255.0

ip rip send version 2

!--- Send RIP version 2 packets.

ip rip receive version 2

!--- Receive RIP version 2 packets.

!

no ip route-cache

no ip mroute-cache

!

interface cable-modem0

ip rip send version 2

!--- Send RIP version 2 packets.

ip rip receive version 2

!--- Receive RIP version 2 packets.

no ip route-cache

no ip mroute-cache

no cable-modem compliant bridge

!

router rip

version 2

passive-interface Tunnel0

!--- This command is used to avoid recursive routing.

network 10.0.0.0

network 11.0.0.0

no auto-summary

!

ip default-gateway 10.1.4.1

ip classless

no ip http server

no ip http cable-monitor

!

snmp-server packetsize 4096

snmp-server manager

!

voice-port 0

input gain -2

!

voice-port 1

input gain -2

!

!

line con 0

exec-timeout 0 0

transport input none

line vty 0 4

password ww

login

!

end

ubr924-b5db#

Vérifiez

Cette section présente des informations que vous pouvez utiliser pour vous assurer que votre configuration fonctionne correctement.

certaines commandes show sont prises en charge par l'outil Interpréteur de sortie, qui vous permet d'afficher une analyse de la sortie de la commande show.

Vérifiez que la configuration CMTS (7246VXR) est correcte, et que les Modems câble sont en ligne. La configuration du CMTS est affichée ci-dessous.

7246VXR#show run

Building configuration...

Current configuration : 4579 bytes

!

! Last configuration change at 13:22:17 PDT Mon Feb 26 2001

! NVRAM config last updated at 13:22:46 PDT Mon Feb 26 2001

!

version 12.1

no service single-slot-reload-enable

no service pad

service timestamps debug datetime msec localtime

service timestamps log datetime localtime

no service password-encryption

service linenumber

service udp-small-servers max-servers no-limit

!

hostname 7246VXR

!

logging buffered 1000000 debugging

logging rate-limit console 10 except errors

enable password cable

!

cable qos profile 8

cable qos profile 10

cable qos profile 10 grant-size 1500

cable qos profile 12 guaranteed-upstream 100000

no cable qos permission create

no cable qos permission update

cable qos permission modems

cable time-server

clock timezone PDT -8

clock summer-time PDT recurring

clock calendar-valid

ip subnet-zero

no ip finger

!

interface Ethernet2/0

ip address 172.16.30.4 255.255.255.192

no ip mroute-cache

half-duplex

!

interface Cable4/0

ip address 172.16.29.1 255.255.255.224 secondary

ip address 10.1.4.1 255.255.255.0

no keepalive

cable downstream rate-limit token-bucket shaping

cable downstream annex B

cable downstream modulation 64qam

cable downstream interleave-depth 32

cable downstream frequency 555000000

cable upstream 0 frequency 40000000

cable upstream 0 power-level 0

no cable upstream 0 shutdown

cable upstream 1 shutdown

cable upstream 2 shutdown

cable upstream 3 shutdown

cable upstream 4 shutdown

cable upstream 5 shutdown

cable dhcp-giaddr policy

cable helper-address 172.16.30.2

!

interface Cable5/0

ip address 172.16.29.225 255.255.255.224 secondary

ip address 10.1.5.1 255.255.255.0

load-interval 30

no keepalive

cable downstream rate-limit token-bucket shaping

cable downstream annex B

cable downstream modulation 64qam

cable downstream interleave-depth 32

cable downstream frequency 620000000

cable upstream 0 frequency 25008000

cable upstream 0 power-level 0

no cable upstream 0 shutdown

no cable upstream 1 shutdown

cable dhcp-giaddr policy

!

router eigrp 202

redistribute connected

redistribute static

network 10.0.0.0

network 172.16.0.0

no auto-summary

no eigrp log-neighbor-changes

!

router rip

version 2

redistribute connected

redistribute static

network 10.0.0.0

network 172.16.0.0

no auto-summary

!

ip default-gateway 172.16.30.1

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.30.1

ip route 172.16.30.0 255.255.255.0 Ethernet2/0

ip http server

ip http authentication local

!

access-list 188 permit tcp any any eq www log

access-list 188 permit ip any any

route-map docsis permit 10

!

snmp-server engineID local 00000009020000E01ED77E40

snmp-server community public RO

snmp-server community private RW

line con 0

exec-timeout 0 0

transport input none

line aux 0

speed 19200

line vty 0 4

session-timeout 60

exec-timeout 0 0

!

ntp clock-period 17179973

end

7246VXR#show cable modem

Interface   Prim Online     Timing Rec    QoS CPE IP address      MAC address

Sid  State      Offset Power

Cable4/0/U0 69   online     2812    0.25  5   0   10.1.4.3        0002.1685.b5db

Cable4/0/U0 70   online     2288    0.00  5   0   10.1.4.6        0010.7bed.9b23

Cable4/0/U0 71   online     2289    0.50  5   0   10.1.4.2        0010.7bed.9b45

Cable4/0/U0 72   online     2812    0.00  5   0   10.1.4.4        0002.fdfa.0a63

Cable4/0/U0 73   online     2812   -0.75  5   0   10.1.4.5        0004.2752.ddd5

Cable4/0/U0 74   online     2813    0.25  5   0   10.1.4.7        0001.64ff.e47d

Si l'état en ligne de Modems câble n'affiche pas en ligne, référez-vous aux Modems câble d'ubr de dépannage n'étant pas livré le document en ligne.

7246VXR#show ip interface brief

Interface                  IP-Address      OK? Method Status                Protocol

FastEthernet0/0            192.168.7.253   YES NVRAM  up                    down

Ethernet2/0                172.16.30.4     YES manual up                    up

Ethernet2/1                unassigned      YES NVRAM  administratively down down

Ethernet2/2                unassigned      YES NVRAM  administratively down down

Ethernet2/3                unassigned      YES NVRAM  administratively down down

Cable3/0                   10.1.3.1        YES manual up                    up

Cable4/0                   10.1.4.1        YES manual up                    up

Cable5/0                   10.1.5.1        YES manual up                    up

7246VXR#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 172.16.30.1 to network 0.0.0.0

172.16.0.0/16 is variably subnetted, 4 subnets, 3 masks

C       172.16.29.224/27 is directly connected, Cable5/0

C       172.16.29.0/27 is directly connected, Cable4/0

S       172.16.30.0/24 is directly connected, Ethernet2/0

C       172.16.30.0/26 is directly connected, Ethernet2/0

9.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

R       9.9.9.0 [120/1] via 10.1.4.5, 00:00:09, Cable4/0

R    192.168.20.0/24 [120/1] via 10.1.4.5, 00:00:09, Cable4/0

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 5 subnets, 2 masks

C       10.1.3.0/24 is directly connected, Cable3/0

R       10.5.5.0/24 [120/1] via 10.1.4.4, 00:00:01, Cable4/0

R       10.0.0.0/8 [120/1] via 172.16.30.10, 00:00:24, Ethernet2/0

C       10.1.5.0/24 is directly connected, Cable5/0

C       10.1.4.0/24 is directly connected, Cable4/0

11.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

R       11.11.11.0 [120/1] via 10.1.4.3, 00:00:15, Cable4/0

S*   0.0.0.0/0 is directly connected

Des Modems câble dégrossissez, vérifiez la version SH des deux périphériques, comme affiché ci-dessous.

ubr924-ddd5#sh ver

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) 920 Software (UBR920-K1V4Y556I-M), Version 12.1(5)T4,  RELEASE SOFTWARE (fc1)

TAC Support: http://www.cisco.com/pcgi-bin/ibld/view.pl?i=support

Copyright (c) 1986-2001 by cisco Systems, Inc.

Compiled Fri 02-Feb-01 10:55 by ccai

Image text-base: 0x800100A0, data-base: 0x806DB770

ROM: System Bootstrap, Version 12.0(6r)T3, RELEASE SOFTWARE (fc1)

ROM: 920 Software (UBR920-K1V4Y556I-M), Version 12.1(5)T4,  RELEASE SOFTWARE (fc1)

ubr924-ddd5 uptime is 2 hours, 1 minute

System returned to ROM by reload at 12:45:25 - Fri Feb 23 2001

System restarted at 12:46:07 - Fri Feb 23 2001

System image file is "flash:ubr920-k1v4y556i-mz.121-5.T4"

cisco uBR920 CM (MPC850) processor (revision 4.d) with 15872K/1024K bytes of memory.

Processor board ID FAA0444Q14Z

Bridging software.

1 Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)

1 Cable Modem network interface(s)

3968K bytes of processor board System flash (Read/Write)

1536K bytes of processor board Boot flash (Read/Write)

Configuration register is 0x2102

ubr924-b5db#show ver

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) 920 Software (UBR920-K1V4Y556I-M), Version 12.1(5)T4,  RELEASE SOFTWARE (fc1)

TAC Support: http://www.cisco.com/pcgi-bin/ibld/view.pl?i=support

Copyright (c) 1986-2001 by cisco Systems, Inc.

Compiled Fri 02-Feb-01 10:55 by ccai

Image text-base: 0x800100A0, data-base: 0x806DB770

ROM: System Bootstrap, Version 12.0(6r)T3, RELEASE SOFTWARE (fc1)

ROM: 920 Software (UBR920-K1V4Y556I-M), Version 12.1(5)T4,  RELEASE SOFTWARE (fc1)

ubr924-b5db uptime is 1 hour, 53 minutes

System returned to ROM by reload at 12:55:34 - Fri Feb 23 2001

System restarted at 12:56:15 - Fri Feb 23 2001

System image file is "flash:ubr920-k1v4y556i-mz.121-5.T4"

cisco uBR920 CM (MPC850) processor (revision 3.e) with 15872K/1024K bytes of memory.

Processor board ID FAA0422Q04F

Bridging software.

1 Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)

1 Cable Modem network interface(s)

3968K bytes of processor board System flash (Read/Write)

1536K bytes of processor board Boot flash (Read/Write)

Configuration register is 0x2102

Le tunnel affichera up/up, tant que les conditions suivantes existent :

- Il est configuré avec les adresses IP valides.

- Il y a une artère dans la table de routage à l'adresse IP de destination de tunnel, et pas l'adresse IP assignée à l'extrémité du tunnel.

Ceci devrait être vrai indépendamment de si vous pouvez cingler l'adresse de destination. Une route statique incorrecte ou un default route se dirigeant dans la mauvaise direction apportera le tunnel, cependant, le tunnel ne fonctionnera pas.

La première étape à vérifier que les travaux de tunnel est de vérifier que le tunnel est. Émettez le brief de show ip interface et affichez à interface tunnel 0 commandes sur les deux Modems câble. L'exemple de sortie de commande est affiché ci-dessous.

ubr924-ddd5#show ip interface brief

Interface                  IP-Address      OK? Method Status                Protocol

Ethernet0                  9.9.9.9         YES manual up                    up

Tunnel0                    192.168.20.1    YES manual up                    up

cable-modem0               10.1.4.5        YES unset  up                    up

ubr924-ddd5#show interface tunnel 0

Tunnel0 is up, line protocol is up

Hardware is Tunnel

Internet address is 192.168.20.1/24

MTU 1514 bytes, BW 9 Kbit, DLY 500000 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation TUNNEL, loopback not set

Keepalive set (10 sec)

Tunnel source 9.9.9.9 (Ethernet0), destination 11.11.11.11

Tunnel protocol/transport GRE/IP, key disabled, sequencing disabled

Checksumming of packets disabled

Last input 00:15:25, output 00:14:27, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Queueing strategy: fifo

Output queue 0/0, 2 drops; input queue 0/75, 0 drops

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

146 packets input, 21024 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

172 packets output, 57392 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

ubr924-b5db#show ip interface brief

Interface                  IP-Address      OK? Method Status                Protocol

Ethernet0                  11.11.11.11     YES manual up                    up

Tunnel0                    192.168.20.2    YES manual up                    up

cable-modem0               10.1.4.3        YES NVRAM  up                    up

ubr924-b5db#show interface tunnel 0

Tunnel0 is up, line protocol is up

Hardware is Tunnel

Internet address is 192.168.20.2/24

MTU 1514 bytes, BW 9 Kbit, DLY 500000 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation TUNNEL, loopback not set

Keepalive set (10 sec)

Tunnel source 11.11.11.11 (Ethernet0), destination 9.9.9.9

Tunnel protocol/transport GRE/IP, key disabled, sequencing disabled

Checksumming of packets disabled

Last input 00:16:42, output 00:17:40, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Queueing strategy: fifo

Output queue 0/0, 5 drops; input queue 0/75, 0 drops

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

118 packets input, 19144 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

164 packets output, 49624 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

Vérifiez que les travaux de tunnel est de cingler l'adresse IP de destination de tunnel. Ceci vérifiera la connectivité IP seulement, pas le fonctionnement réel du tunnel.

From ubr924-ddd5 we ping 11.11.11.11

ubr924-ddd5#ping 11.11.11.11

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 11.11.11.11, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 12/14/17 ms

ubr924-ddd5#

Ping d'ubr924-b5db l'adresse de destination 9.9.9.9.

ubr924-b5db#ping 9.9.9.9

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 9.9.9.9, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 12/14/16 ms

ubr924-b5db#

Pour vérifier que le tunnel fonctionne, émettez la commande du show ip route x.x.x.x, où x.x.x.x est l'adresse IP assignée à l'extrémité du tunnel. Dans ce cas, ce serait l'adresse de réalimentation du routeur lointain. Si la seule artère affichée est à l'interface de tunnel, un ping à cette adresse montrera que le tunnel fonctionne.

S'il y a un schéma d'adressage IP qui annonce des artères au dos de segment de tunnel à travers le réseau, il y aurait plus d'une artère à l'extrémité de l'interface de tunnel. Si c'est le cas, il est très difficile de vérifier que le tunnel fonctionne. Typiquement dans cette situation, vous ne voulez pas des routes doublées au réseau de tunnel. Des mesures devraient être prises pour empêcher la publicité des artères par un protocole de routage à travers le réseau. Si le tunnel est utilisé pour transporter le trafic d'un protocole différent d'IP, la même méthode de base de vérification s'applique.

From ubr924-ddd5 we get

ubr924-ddd5#show ip route 192.168.20.2

Routing entry for 192.168.20.0/24

Known via "connected", distance 0, metric 0 (connected, via interface)

Routing Descriptor Blocks:

* directly connected, via Tunnel0

Route metric is 0, traffic share count is 1

From ubr924-b5db we get

ubr924-b5db#show ip route 192.168.20.1

Routing entry for 192.168.20.0/24

Known via "connected", distance 0, metric 0 (connected, via interface)

Routing Descriptor Blocks:

* directly connected, via Tunnel0

Route metric is 0, traffic share count is 1

Pour vérifier que PC1 peut accéder à PC2 et vice versa, exécutez les pings étendus sur les Modems câble, et cinglez également des PC.

Exécutez un ping étendu sur ubr924-b5db de son interface Ethernet (11.11.11.11) à l'interface Ethernet ubr924-ddd5 (9.9.9.9).

ubr924-b5db#ping ip

Target IP address: 9.9.9.9

!--- ubr924-ddd5 Ethernet's IP address.

Repeat count [5]:

Datagram size [100]:

Timeout in seconds [2]:

Extended commands [n]: y

Source address or interface: 11.11.11.11

!--- ubr924-b5db Ethernet's IP address.

Type of service [0]:

Set DF bit in IP header? [no]:

Validate reply data? [no]:

Data pattern [0xABCD]:

Loose, Strict, Record, Timestamp, Verbose[none]:

Sweep range of sizes [n]:

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 9.9.9.9, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 12/16/28 ms

ubr924-b5db#

Exécutez l'opposé pour tester l'autre Connectivité de côté.

ubr924-ddd5#ping ip

Target IP address: 11.11.11.11

!--- ubr924-b5db Ethernet's IP address.

Repeat count [5]:

Datagram size [100]:

Timeout in seconds [2]:

Extended commands [n]: y

Source address or interface: 9.9.9.9

!--- ubr924-ddd5 Ethernet's IP address.

Type of service [0]:

Set DF bit in IP header? [no]:

Validate reply data? [no]:

Data pattern [0xABCD]:

Loose, Strict, Record, Timestamp, Verbose[none]:

Sweep range of sizes [n]:

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 11.11.11.11, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 12/14/16 ms

ubr924-ddd5#

L'essai final est de cingler de PC1 à PC2, et de PC2 à PC1.

PC1 a une adresse IP de 9.9.9.1.

PC2 a et adresse IP de 11.11.11.1.

Ping de PC1 à PC2.

Ping de PC2 à PC1.

Dépannez

Il n'existe actuellement aucune information de dépannage spécifique pour cette configuration.

Informations connexes

- Résolution des problèmes de mise en ligne des modems câble uBR

- Support technique - Cisco Systems