Contenu

Introduction

Quel est l’exemple de configuration de base d’une interface de câble sur une gamme Cisco uBR7200 ?

Quel est l’exemple de configuration de base d’une interface de câble sur une gamme Cisco uBR7100 ?

Comment configurer le CMTS pour qu'il exécute Time of Day (ToD), Trivial File Transfer Protocol (TFTP) et Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) en un ?

Puis-je configurer Cisco CMTS comme pont ?

Cisco CMTS prend-il en charge PPPoE ?

Comment configurer la confidentialité de base dans DOCSIS 1.0 ?

Comment configurer le groupement sur un système Cisco CMTS ?

Informations connexes

Introduction

Ce document répond à certaines questions fréquemment posées sur les systèmes de terminaison de modem câble (CMTS).

Q. Quel est l’exemple de configuration de base d’une interface de câble sur une gamme Cisco uBR7200 ?

Voici un exemple de configuration :A.

interface Cable4/0

ip address 10.1.1.1 255.255.0.0

!--- For the cm to talk to the CMTS. Usually this address is private.

!

ip address 200.1.1.1 255.255.0.0 secondary

!--- For the PCs to talk to the CMTS. Usually this address is public so !--- that the PCs can go to the Internet.

!

load-interval 30

no ip directed-broadcast

cable helper-address 200.1.162.170

!--- Specify the IP address of the DHCP server.

no keepalive

cable downstream annex B

!--- Default.

cable downstream modulation 64qam

!--- Default.

cable downstream interleave-depth 32

!--- Default.

cable downstream frequency 525000000

!--- This is cosmetic on uBR7200 but must match the upconverter for the !--- uBR7200 platforms so that you know the exact value on the upconverter.

Cable upstream 0 power-level 0

!--- Default.

no cable upstream 0 shutdown

!--- Enables port Upstream 0. Enter this command to turn the port on.

Cable upstream 0 frequency 37008000

!--- Upstream frequency. Make sure that this frequency is set to a clean !--- part of the spectrum and is set after careful analysis of your cable !--- plant.

cable upstream 1 shutdown

cable upstream 2 shutdown

cable upstream 3 shutdown

cable upstream 4 shutdown

cable upstream 5 shutdown

cable dhcp-giaddr policy

!--- Enable cable DHCP giaddr functionality so that primary addresses !--- are assigned to cable modems and secondary addresses are assigned !--- to remote hosts.

Q. Quel est l’exemple de configuration de base d’une interface de câble sur une gamme Cisco uBR7100 ?

Voici un exemple de configuration :A.

interface Cable1/0

ip address 111.111.111.111 255.255.255.0 secondary

!--- For the PCs to communicate with the CMTS. Usually this address !--- is public so that the PCs can go to the Internet.

ip address 10.4.1.1 255.255.255.0

!--- For the cm to talk to the CMTS. Usually this address is private.

cable downstream annex B

!--- Default.

cable downstream modulation 64qam

!--- Default.

cable downstream interleave-depth 32

!--- Default.

cable downstream frequency 525000000

!--- Needs to be set to the center frequency of the downstream channel.

no cable downstream rf-shutdown

!--- Enables the integrated upconverter.

cable downstream rf-power 51

!--- Sets the RF power output level on the integrated upconverter !--- (default=50dBmV).

cable upstream 0 frequency 32000000

!--- Upstream frequency, you need to make sure that this frequency is set !--- to a clean part of the spectrum and is set after careful analysis !--- of your cable plant.

cable upstream 0 power-level 0

!--- Default.

cable upstream 0 timing-adjust threshold 0

!--- Default.

cable upstream 0 timing-adjust continue 0

!--- Default.

no cable upstream 0 shutdown

!--- Enables port upstream 0. Must enter this command to turn the port on.

Cable upstream 1 timing-adjust threshold 0

cable upstream 1 timing-adjust continue 0

cable upstream 1 shutdown

cable upstream 2 timing-adjust threshold 0

cable upstream 2 timing-adjust continue 0

cable upstream 2 shutdown

cable upstream 3 timing-adjust threshold 0

cable upstream 3 timing-adjust continue 0

cable upstream 3 shutdown

cable dhcp-giaddr policy

!--- Enable cable DHCP giaddr functionality so that primary addresses !--- are assigned to cable modems and secondary addresses are assigned !--- to remote hosts.

!

Q. Comment configurer le CMTS pour qu'il exécute Time of Day (ToD), Trivial File Transfer Protocol (TFTP) et Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) en un ?

Tout d'abord, assurez-vous d'avoir la dernière version 12.x EC lorsque vous utilisez la configuration dans cette section.A.

Vous n'avez pas besoin de l'instruction cable helper address dans votre configuration, car le paquet DISCOVER n'a pas besoin d'être « aidé » vers une autre machine. Le paquet DISCOVER réside sur le CMTS.

Voici deux fichiers de configuration qui ont été créés dans la configuration du uBR7200. Un fichier de configuration s'appelle platinum.cm et l'autre fichier s'appelle disable.cm. Si vous créez les fichiers de configuration DOCSIS dans le CMTS, vous n'avez pas besoin de copier le fichier dans la mémoire flash ou d'utiliser TFTP. Avec cette configuration, vous n'avez pas besoin d'avoir un fichier de configuration docsis externe.

cable config-file disable.cm

access-denied

service-class 1 max-upstream 1

service-class 1 max-downstream 1600

cpe max 1

timestamp

!

cable config-file platinum.cm

service-class 1 max-upstream 128

service-class 1 guaranteed-upstream 10

service-class 1 max-downstream 10000

service-class 1 max-burst 1600

cpe max 10

timestamp

Remarque : si la commande IP helper address sous l'interface pointe vers un serveur DHCP externe que vous avez configuré, les modems câble prennent les configurations à partir du serveur DHCP externe.

Voici la stratégie pour les modems câble qui extrait dynamiquement le fichier de configuration platinum.cm :

ip dhcp pool cm-platinum

network 10.1.4.0 255.255.255.0

bootfile platinum.cm

next-server 10.1.4.1

default-router 10.1.4.1

option 7 ip 10.1.4.1

option 4 ip 10.1.4.1

option 2 hex ffff.8f80

lease 7 0 10

Voici la politique que les PC doivent suivre pour obtenir des adresses :

ip dhcp pool pcs-c4

network 172.16.29.0 255.255.255.224

next-server 172.16.29.1

default-router 172.16.29.1

dns-server 172.16.30.2

domain-name cisco.com

lease 7 0 10

Voici une liaison statique pour l'adresse MAC d'un modem câble spécifique mappé à disable.cm :

ip dhcp pool cm-0010.7bed.9b45

host 10.1.4.65 255.255.255.0

client-identifier 0100.107b.ed9b.45

bootfile disable.cm

Voici une liaison statique pour l'adresse MAC d'un modem câble spécifique mappé au fichier de configuration silver.cm qui réside dans la mémoire flash :

ip dhcp pool cm-0010.7bed.9b23

host 10.1.4.66 255.255.255.0

client-identifier 0100.107b.ed9b.23

bootfile silver.cm

Utilisez l'instruction silver.cm alias silver.cm du serveur tftp slot0:silver.cm lorsque le fichier .cm réside dans la mémoire Flash et non sur le serveur TFTP.

Complétez ces étapes afin de placer le fichier de configuration DOCSIS dans la mémoire flash de votre uBR72xx :

1. Sur votre uBR7200, tapez le slot copy tftp:0: et appuyez sur ENTRÉE. L'analyseur vous demande le nom de l'hôte distant.

2. Spécifiez l'adresse du serveur TFTP sur lequel réside votre fichier .cm. L'analyseur vous invite à saisir le nom de fichier source.

3. Tapez le nom de fichier .cm et appuyez sur ENTRÉE.

4. Tapez la commande show slot0: pour vérifier si le fichier de configuration DOCSIS est présent et vérifier si la taille correspond à celle de votre serveur TFTP.

Q. Puis-je configurer Cisco CMTS comme pont ?

Vous ne pouvez pas configurer la gamme uBR72xx en tant que pont. Cependant, la gamme uBR7100 conçue pour l'industrie de l'accueil prend en charge le pontage. Par conséquent, si vous souhaitez utiliser des adresses IP statiques sur votre ordinateur portable, vous pouvez vous connecter à Internet lorsque vous voyagez pour affaires. Référez-vous à A.Configuration du routeur UBR 7100 en mode pont pour plus d'informations.

Q. Cisco CMTS prend-il en charge PPPoE ?

Les routeurs de la gamme Cisco uBR7200 prennent en charge la terminaison PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet), mais pas le transfert PPPoE. La terminaison PPPoE est actuellement disponible dans le logiciel Cisco IOS® Version 12.1(5)T. A.

PPPoE permet une connexion directe aux interfaces de câble. PPPoE prend en charge la ligne DSL (Digital Subscriber Line) du fournisseur de services. La prise en charge du protocole PPPoE sur les interfaces de câble des routeurs de la gamme Cisco uBR7200 permet à l’équipement client (CPE) derrière le modem câble d’utiliser le protocole PPP comme mécanisme pour obtenir les adresses IP et les utiliser pour tout le trafic de données ultérieur, tout comme un client PPP commuté. Dans une session commutée PPP, la session PPPoE est authentifiée et l'adresse IP est négociée entre le client PPPoE et le serveur. Le serveur peut être un routeur de la gamme Cisco uBR7200 ou une passerelle domestique. Référez-vous à Configuration de la terminaison PPPoE sur un CMTS uBR7100 avec tunnellisation L2TP pour plus d'informations.

Q. Comment configurer la confidentialité de base dans DOCSIS 1.0 ?

Voici les conditions préalables à cette configuration :A.

- Vous devez avoir des images K1 sur les CM et les CMTS.

- Vous devez disposer d'un éditeur de fichiers de configuration.

Exécutez ces étapes pour activer la confidentialité de la ligne de base dans l'éditeur de fichiers de configuration :

1. Ouvrez le CPE DOCSIS Configurator.

2. Si vous utilisez la version V2.0.4 ou la version 3.0.a, modifiez le fichier de configuration DOCSIS pour remplacer la valeur 1 par 0 dans le champ Baseline Privacy Enable. 0 est la valeur par défaut, ce qui indique que Baseline Privacy n'est pas activé.

Souvenez-vous de ces points :

- Le fichier de configuration DOCSIS doit se trouver dans le répertoire tftpboot.

- Le répertoire tftpboot réside sur le serveur TFTP.

- Le serveur TFTP est connecté au port FE du CMTS ou au réseau local du CMTS.

Après le redémarrage de CM, le CM charge vos paramètres de fichier de configuration DOCSIS nouvellement créés. Le CM négocie l'interface de confidentialité de base (BPI) avec le CMTS. Si vous émettez la commande show cable modem, le CM apparaît comme étant : online(PT) au lieu de tout comme online. Si vous ne voyez pas (PT), vous devez vérifier deux fois pour voir si vous avez effectivement des images K1 sur CM et le CMTS et activé Class-of-Service Privacy à = 1. Référez-vous à Création de fichiers de configuration DOCSIS 1.0 à l'aide de Cisco DOCSIS Configurator (clients enregistrés uniquement) pour plus d'informations sur l'utilisation de l'outil CPE configurator V3.2.

Q. Comment configurer le groupement sur un système Cisco CMTS ?

Voici la configuration de base du regroupement :A.

hostname 7246VXR

!

interface Ethernet2/0

ip address 172.16.135.11 255.255.255.128

no ip mroute-cache

half-duplex

!

interface Cable4/0

ip address 172.16.30.1 255.255.255.0

!--- IP address configured.

ip helper-address 172.16.135.20

!--- IP address of DHCP server.

no ip route-cache cef

no keepalive

cable bundle 1 master

!--- Master interface in bundle 1.

cable downstream rate-limit token-bucket shaping

cable downstream annex B

cable downstream modulation 64qam

cable downstream interleave-depth 32

cable downstream frequency 555000000

cable upstream 0 frequency 40000000

cable upstream 0 power-level 0

no cable upstream 0 shutdown

cable upstream 1 shutdown

cable upstream 2 shutdown

cable upstream 3 shutdown

cable upstream 4 shutdown

cable upstream 5 shutdown

cable dhcp-giaddr policy

!

interface Cable5/0

no ip address

load-interval 30

no keepalive

cable bundle 1

!--- Slave interface in bundle 1.

cable downstream rate-limit token-bucket shaping

cable downstream annex B

cable downstream modulation 64qam

cable downstream interleave-depth 32

cable downstream frequency 620000000

cable upstream 0 frequency 25008000

cable upstream 0 power-level 0

cable upstream 0 channel-width 1600000 3200000

no cable upstream 0 shutdown

no cable upstream 1 shutdown

no cable upstream 2 shutdown

cable upstream 3 shutdown

cable upstream 4 shutdown

cable upstream 5 shutdown

cable dhcp-giaddr policy

Référez-vous à Exemple de configuration et de vérification des interfaces de câblage de regroupement pour plus d'informations sur la vérification et le dépannage de cette configuration.

Informations connexes

- Support et documentation techniques - Cisco Systems