Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Interfaces point à point ou multipoint

ARP inverse sur les connexions ATM

Encapsulation LLC et SNAP à l'aide de RFC 1483

Mappages VC IP à ATM statiques

Étapes de dépannage

Étape 1

Étape 2

Étape 3

Étape 4

Informations connexes

Introduction

Ce document fournit une vue d’ensemble des méthodes de résolution d’adresse et d’encapsulation de paquets utilisées sur les réseaux ATM. Il fournit également des étapes de dépannage à utiliser si vous ne parvenez pas à envoyer une requête ping sur un cloud ATM lors de l'activation d'un nouveau circuit virtuel permanent (PVC).

Conditions préalables

Conditions requises

Lorsque vous utilisez RFC 1483 routé, vous pouvez considérer ATM comme un protocole de couche 2 utilisé pour transmettre des paquets IP et autres paquets de couche 3 sur un câble physique. En fait, ATM est très similaire à la technologie Ethernet. Ces deux règles sont nécessaires pour une communication réussie sur les réseaux Ethernet :

- Résolution d'adresse : vous devez résoudre l'adresse IP de destination en adresse MAC de destination. IP utilise le protocole ARP (Address Resolution Protocol) pour détecter ce mappage de manière dynamique. Vous pouvez également configurer des entrées ARP statiques sur un routeur ou un hôte.

- Encapsulation de paquet : vous devez inclure un en-tête qui indique au récepteur quel est le protocole ou l’en-tête de couche supérieure suivant. Ethernet utilise généralement un en-tête LLC (Logical Link Control) ou SNAP (Subnetwork Access Protocol). Par exemple, une valeur de point d'accès au service de destination (DSAP) ou de point d'accès au service source (SSAP) de “ AA ” dans un en-tête LLC indique qu'un en-tête SNAP suit. Un en-tête SNAP comprend un identifiant unique d'organisation (OUI) ou un champ OUI et un champ PID (Protocol Identifier). Un PID de “ 0800 ” indique que la partie données de la trame Ethernet contient un paquet IP.

Components Used

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel ou de logiciel spécifiques.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

For more information on document conventions, refer to the Cisco Technical Tips Conventions.

Interfaces point à point ou multipoint

Comme le relais de trames, ATM prend en charge deux types d’interface : point à point et multipoint. Celle que vous choisissez détermine si vous devez utiliser les commandes de configuration qui garantissent les mappages IP-ATM. Après avoir configuré le circuit virtuel permanent lui-même, vous devez indiquer au routeur quel circuit virtuel permanent utiliser pour atteindre une destination spécifique. Considérez ces options :

- Sous-interface point à point : avec les sous-interfaces point à point, chaque paire de routeurs possède son propre sous-réseau. Si vous placez le circuit virtuel permanent sur une sous-interface point à point, le routeur suppose qu'il n'y a qu'un circuit virtuel permanent point à point configuré sur la sous-interface. Par conséquent, tous les paquets IP avec une adresse IP de destination dans le même sous-réseau sont transférés sur ce circuit virtuel. C'est la méthode la plus simple pour configurer le mappage et c'est donc la méthode recommandée.

- Réseaux multipoints : les réseaux multipoints comportent au moins trois routeurs dans le même sous-réseau. Si vous placez le circuit virtuel permanent dans une sous-interface point à multipoint ou dans l'interface principale (multipoint par défaut), vous devez configurer un mappage statique ou activer le protocole ARP (Inverse Address Resolution Protocol) pour le mappage dynamique.

ARP inverse sur les connexions ATM

Sur les réseaux Ethernet, les périphériques réseau IP utilisent le protocole ARP lorsqu’ils connaissent l’adresse de couche 3 de destination et doivent découvrir l’adresse MAC de destination. Les périphériques réseau de couche 2 utilisent le protocole ARP inverse (InARP) lorsqu’ils connaissent l’adresse MAC de destination et doivent découvrir l’adresse de couche 3 de destination.

Sur les réseaux ATM, RFC 1577, Classical IP and ARP over ATM, spécifie les mécanismes de résolution d’adresse et définit le protocole InATMARP (Inverse ATM Address Resolution Protocol).

Avec InATMARP, l’interface ATM connaît l’adresse de couche 2. Il s'agit de l'identificateur de chemin virtuel (VPI) du circuit virtuel permanent ou de l'identificateur de canal virtuel (VCI). Cependant, il doit toujours découvrir quelle adresse IP est accessible à l’extrémité distante d’une connexion. Pour ce faire, le routeur envoie une requête InATMARP sur une connexion virtuelle pour l’adresse de l’autre extrémité.

Remarque : InATMARP est le même protocole que Ethernet InARP. Ceci est défini dans RFC 1293 , avec des extensions supplémentaires pour prendre en charge ARP dans un réseau ATM.

Ni un mappage statique ni InARP ne sont requis sur une sous-interface point à point, car il existe un seul circuit virtuel et un seul chemin pour le trafic. Le routeur consulte simplement la table de routage et prend une décision de transfert.

Depuis les versions 12.2(4) et 12.1(11) du logiciel Cisco IOS®, une sous-interface point à point répond uniquement aux requêtes InATMARP et ne génère pas de telles requêtes (CSCdu53060). Auparavant, selon la version du logiciel Cisco IOS, une sous-interface point à point lançait une requête ARP ou, dans certaines versions, ne répondait pas aux requêtes ARP. Sur une sous-interface point à point, InARP reste activé par défaut pour prendre en charge les topologies en étoile et en étoile avec un concentrateur multipoint et un stub point à point. Le stub doit répondre à la requête InARP du concentrateur si le concentrateur n'est pas configuré avec une carte statique. Dans ce cas, la commande show atm map (utilisée pour afficher le mappage dynamique ou statique via InARP des interfaces point à point) ne montre plus d'entrées statiques sur les liaisons point à point, comme le montre cet exemple de sortie :

Luke# show run int a2/0.3

Building configuration...

!

interface ATM2/0.3 point-to-point

ip address 192.168.3.1 255.255.255.252

no ip route-cache

no ip mroute-cache

pvc 0/300

!

Luke# show atm map

Luke#

Par défaut, InARP est activé sur les liaisons multipoints. Dans l'exemple suivant, une sous-interface multipoint est créée. En utilisant la commande debug atm arp, vous pouvez voir qu'InATMARP crée un mappage dynamique entre l'adresse IP de couche 3 et le VPI ou VCI de couche 2 :

7500-1# show running-config

!--- Output suppressed.

interface ATM1/1/0.200 multipoint

ip address 2.2.2.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

pvc 2/200

!--- Output suppressed.

5d10h: ATMARP:Sending first PVC INARP

5d10h: ATMARP(ATM1/1/0.200)O: INARP_REQ to VCD#20 2/200 for link 7(IP)

5d10h: ATMARP(ATM1/1/0.200)I: INARP Reply VCD#20 2/200 from 2.2.2.2

7500-1# show atm map

Map list ATM1/1/0.100_ATM_INARP : DYNAMIC

ip 1.1.1.2 maps to VC 19, VPI 2, VCI 100, ATM1/1/0.100

Map list ATM1/1/0.200_ATM_INARP : DYNAMIC

ip 2.2.2.2 maps to VC 20, VPI 2, VCI 200, ATM1/1/0.200

Vous pouvez utiliser la commande inarp pour modifier la fréquence de transmission d’un nouveau paquet InATMARP afin de confirmer à nouveau le mappage :

7500-1(config-subif)# pvc 2/200

7500-1(config-if-atm-vc)# inarp ?

<1-60>  InARP Frequency in minutes

<cr>

7500-1(config-if-atm-vc)# inarp 5

7500-1(config-if-atm-vc)# end

7500-1# show atm vc

5d10h: ATMARP:Sending first PVC INARP

5d10h: ATMARP(ATM1/1/0.200)O: INARP_REQ to VCD#20 2/200 for link 7(IP)

5d10h: ATMARP(ATM1/1/0.200)I: INARP Reply VCD#20 2/200 from 2.2.2.2

ATM1/1/0.200: VCD: 20, VPI: 2, VCI: 200

UBR, PeakRate: 44209

AAL5-LLC/SNAP, etype:0x0, Flags: 0xC20, VCmode: 0x0

OAM frequency: 0 second(s)

InARP frequency: 5 minutes(s)

Transmit priority 4

InPkts: 10, OutPkts: 11, InBytes: 680, OutBytes: 708

InPRoc: 10, OutPRoc: 5, Broadcasts: 0

InFast: 0, OutFast: 0, InAS: 0, OutAS: 6

InPktDrops: 0, OutPktDrops: 0

CrcErrors: 0, SarTimeOuts: 0, OverSizedSDUs: 0

OAM cells received: 0

OAM cells sent: 0

Status: UP

La commande show atm map affiche le mappage dynamique via InATMARP, contrairement aux commandes show arp et show atm arp. Vous pouvez le voir en affichant cette sortie :

7500-1# show arp

Protocol  Address       Age (min)  Hardware Addr   Type   Interface

Internet  172.16.81.82         2   0010.7be8.674b  ARPA   FastEthernet1/0/0

Internet  172.16.81.15         -   0030.71d3.1020  ARPA   FastEthernet1/0/0

Internet  172.16.81.10         2   0000.0c45.419a  ARPA   FastEthernet1/0/0

7500-1# show atm arp

7500-1#

Encapsulation LLC et SNAP à l'aide de RFC 1483

Le document RFC 1483, Multiprotocol Encapsulation over ATM Adaptation Layer 5, définit la façon dont différents types d’unités de données de protocole (PDU) sont encapsulés pour le transport sur ATM. La RFC 1483 spécifie deux méthodes pour ce faire.

La méthode la plus courante est l'encapsulation LLC ou SNAP, dans laquelle plusieurs protocoles peuvent être transportés sur la même connexion virtuelle. Un en-tête LLC ou SNAP standard identifie le type de paquet encapsulé. L’encapsulation LLC prend en charge les protocoles routés et pontés. L’en-tête SNAP du paquet identifie le type de protocole.

L’en-tête LLC se compose de trois champs d’un octet :

DSAP

SSAP

Ctrl

Une valeur d'en-tête LLC de 0xAA-AA-03 indique un en-tête SNAP. Cet en-tête a le format suivant :

OUI

PID

PDU

L’OUI à trois octets identifie l’organisation qui administre la signification du PID à deux octets. Ensemble, ils identifient un protocole routé ou ponté distinct. Il s'agit du format du champ de charge utile des unités de données de protocole de la sous-couche de convergence de partie commune (CPCS) ATM adaptation layer 5 (AAL5) pour les unités de données de protocole routées :

LLC 0xAA-AA-03

OUI 0x00-00-00

EtherType (2 octets)

PDU (jusqu'à 2^16 - 9 octets)

L'exemple suivant est généré à l'aide de la commande debug atm packet.

Attention : avant d'émettre des commandes debug, référez-vous à Informations importantes sur les commandes Debug.

router# debug atm packet

!--- These timestamped lines of output appear on one line.

Dec  7 10:21:16 CST: ATM2/IMA0.294(O):

VCD:0x5 VPI:0x7 VCI:0xC0 DM:0x100 SAP:AAAA CTL:03

OUI:000000 TYPE:0800 Length:0x70

Dec  7 10:21:16 CST: 4500 0064 0032 0000 FF01 7643 0A90 9801 0A90 9802

0800 BAA2 0031 0EB1 0000

Dec  7 10:21:16 CST: 0000 5A75 5A50 ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD

ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD

Dec  7 10:21:16 CST: ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD

ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD

Dec  7 10:21:16 CST: ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD

Dec  7 10:21:16 CST: ..

Considérez ces significations de ce résultat :

- ATM2/IMA0.294(O) : le paquet est un paquet de sortie.

- VCD:0x5 VPI:0x7 VCI:0xC0—Le paquet est transmis sur VPI 7 et VCI 192 (0xC0). Ces valeurs sont fournies au format hexadécimal. Convertissez-les en nombres décimaux pour vous assurer que le routeur utilise les valeurs PVC correctes dans l’en-tête ATM à cinq octets. Dans cet exemple, la valeur hexadécimale VCI de 0xC0 est convertie en 192 en décimal.

- DM:0100 : le paquet utilise l'encapsulation AAL5. Cette valeur est définie par une couche logicielle supérieure afin que le pilote du matériel ATM spécifique puisse gérer des cas particuliers de paquets. Par exemple, cette valeur peut indiquer au pilote de placer des paquets OAM sur un descripteur de circuit virtuel OAM spécial, tel que VCD 0 pour PA-A3 et VCD 4096 pour PA-A2. Les autres valeurs incluent :

- Paquet AAL5 : 0x4000

- Cellule AAL1 : 0 x 2 000

- Paquet AAL1 : 0x8000

- Si l'application a mis son propre CRC : 0x0400

- Paquet AAL3 ou AAL4 : 0x0000

- Paquet OAM : 0x0300

- SAP : AAAA : un en-tête SNAP suit.

- OUI:00000—Le PID suivant est un EtherType.

- TYPE : 0800 - Valeur “ EtherType ” bien connue pour IP.

- ABCD ABCD ABCD : modèle de charge utile par défaut d'un paquet ping.

Mappages VC IP à ATM statiques

Les listes de mappage statique sont une fonctionnalité du logiciel Cisco IOS qui offre une alternative à l'utilisation des mécanismes ATMARP et InATMARP. À l’aide de cartes statiques, vous pouvez associer une adresse de protocole à une adresse ATM sur un circuit virtuel commuté (SVC) ou à un VPI ou un VCI sur un circuit virtuel permanent.

Remarque : Les listes de cartes statiques ne se rapportent pas à RFC 1483 ou RFC 1577 .

Bien que les mappages statiques soient simples pour quelques noeuds, la complexité de la configuration et la possibilité d'erreur augmentent avec le nombre de périphériques à configurer.

La version 11.3T du logiciel Cisco IOS a introduit le mode de commande ATM VC qui, à son tour, introduit plusieurs nouvelles commandes ATM qui vous permettent de configurer plus facilement les paramètres ATM. Le nouveau mode de configuration VC utilise le protocole ip et d'autres instructions (remplacez ip par ipx, decnet, etc.) pour configurer les mappages statiques. L'instruction de protocole remplace les instructions map-list et map-group utilisées dans les versions du logiciel Cisco IOS antérieures à 11.3T.

L'exemple suivant montre comment créer un circuit virtuel permanent 2/200 sur l'interface ATM 1/1/0.200. Il utilise l'encapsulation LLC ou SNAP par défaut globale sur AAL5. L’interface se trouve à l’adresse IP 2.2.2.1, et 2.2.2.2 à l’autre extrémité de la connexion.

interface ATM1/1/0.200 multipoint

ip address 2.2.2.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

pvc 2/200

inarp 5

protocol ip 2.2.2.2 broadcast

Vous pouvez vérifier le mappage à l'aide de la commande show atm map. Comme vous pouvez le voir, le mappage des adresses de couche 3 aux adresses de couche 2 est permanent plutôt que dynamique, comme c'était le cas lorsque vous utilisiez InARP.

7500-1# show atm map

Map list ATM1/1/0.100_ATM_INARP : DYNAMIC

ip 1.1.1.2 maps to VC 19, VPI 2, VCI 100, ATM1/1/0.100

Map list ATM1/1/0.200pvc20 : PERMANENT

ip 2.2.2.2 maps to VC 20, VPI 2, VCI 200, ATM1/1/0.200, broadcast

Remarque : évitez d'utiliser des mappages statiques avec des sous-interfaces point à point. Auparavant, la configuration de deux instructions ip de protocole, puis la suppression d'une instruction, a conduit à un rechargement du routeur dans de rares circonstances (CSCdk58757, CSCdr43838).

Si vous exécutez le logiciel Cisco IOS version 11.3 (non-T train) ou antérieure, le mode de commande de configuration VC ATM n'est pas disponible. Vous devez donc utiliser l'ancienne syntaxe à la place. Comme vous pouvez le voir, la configuration PVC entière est effectuée en une seule ligne, ce qui limite sérieusement les possibilités de configuration. Reportez-vous à la section ” “ atm pvc des commandes ATM pour plus d'informations sur les commandes ATM PVC disponibles.

interface ATM3/0.1 multipoint

no ip directed-broadcast

map-group MyMap

atm pvc 4 0 36 aal5snap 2000 1000 32

!

map-list MyMap

ip 10.2.1.1 atm-vc 4 broadcast

ip 10.2.1.2 atm-vc 4 broadcast

Medina# show atm map

Map list ATM3/0.1pvc4 : PERMANENT

ip 10.2.1.1 maps to VC 4, VPI 0, VCI 36, ATM3/0.1, broadcast

ip 10.2.1.2 maps to VC 4, VPI 0, VCI 36, ATM3/0.1, broadcast

Les cartes statiques s'appliquent également aux circuits virtuels commutés. Pour configurer une connexion à une adresse de protocole de destination, l’interface ATM localise l’adresse NSAP (Network Service Access Point) ATM qui correspond à l’adresse de protocole de la liste de mappage, puis configure un circuit virtuel commuté à cette adresse ATM.

interface atm 4/0

ip address 131.108.168.1 255.255.255.0

atm nsap-address AB.CDEF.01.234567.890A.BCDE.F012.3456.7890.1234.12

atm maxvc 1024

pvc 0/5 qsaal

!

svc svc-1 nsap BC.CDEF.01.234567.890A.BCDE.F012.3456.7890.1334.13

protocol ip 131.108.168.2

Étapes de dépannage

Si vous rencontrez des problèmes de connectivité IP sur ATM, procédez comme suit :

Étape 1

Assurez-vous que le routeur sait quel circuit virtuel utiliser pour atteindre la destination distante. Émettez la commande debug atm errors sur l'interface. Cette commande de débogage n'est pas intrusive et ne produit de sortie que s'il y a beaucoup d'erreurs ATM.

Remarque : Si vous utilisez InATMARP, émettez la commande debug atm arp à la place.

Attention : avant d'émettre des commandes debug, référez-vous à Informations importantes sur les commandes Debug.

Vous pouvez voir une ligne similaire à celle-ci :

Jul 12 05:01:26.161: ATM(ATM6/0): Encapsulation error1, link=7, host=B010117

Si c'est le cas, le problème peut être que vous avez mal configuré le mappage ATM. Référez-vous à Dépannage des échecs d'encapsulation avec la commande debug atm errors pour obtenir des instructions sur la façon de résoudre ce problème.

Étape 2

Si l'exécution de la commande debug atm errors ne génère aucune sortie, essayez d'exécuter la commande debug atm packet interface atm.

Attention : La commande debug atm packet imprime un message journal pour chaque paquet qui passe par le circuit virtuel. Avant d'activer ce débogage, assurez-vous de contrôler la quantité de sortie de débogage en supprimant le trafic général et en autorisant uniquement les requêtes ping ou keepalives à traverser le circuit virtuel.

Cet exemple suivant tente d'envoyer une requête ping à 10.144.152.2. Une sous-interface point à point est utilisée avec un circuit virtuel permanent unique, de sorte que le routeur envoie automatiquement toutes les requêtes ping destinées au même sous-réseau IP à partir de ce circuit virtuel permanent.

1. Exécutez la commande show running-config et confirmez la configuration et l'adresse IP que vous essayez d'envoyer une requête ping.

interface ATM2/IMA0.294 point-to-point

ip address 10.144.152.1 255.255.255.252

no ip directed-broadcast

pvc test 7/192

vbr-nrt 500 500 10

2. Émettez la commande debug atm packet interface atm.

Prenez soin de limiter l'effet sur le routeur en étant aussi spécifique que possible avec la configuration de débogage.

cisco# debug atm packet interface atm2/im0.294 vc ?

<0-255>    VPI/VCI value(slash required)

<0-65535>  VCI

WORD       Connection Name

cisco# debug atm packet interface atm2/im0.294 vc 7/192

ATM packets debugging is on

Displaying packets on interface ATM2/IMA0.294 VPI 7, VCI 192 only

3. Exécutez la commande terminal monitor pour vous assurer que vous pouvez afficher la sortie de débogage si vous utilisez la commande telnet pour atteindre le routeur.

Pour afficher la sortie de la commande debug et les messages d'erreur système pour le terminal et la session en cours, exécutez la commande EXEC de terminal monitor. Considérez également de diriger toutes les sorties de débogage vers la mémoire tampon plutôt que vers la console. Pour ce faire, émettez les commandes de journalisation mise en mémoire tampon et no logging console en mode de configuration globale. Confirmez vos modifications en exécutant la commande show logging.

N'oubliez pas que toutes les commandes de définition de paramètre de terminal sont définies localement et ne restent pas en vigueur après la fin de la session.

cisco# terminal monitor

% Console already monitors

4. Notez la valeur actuelle des paquets sortants (OutPkts) et entrants (InPkts) pour le circuit virtuel permanent.

cisco# show atm pvc test

ATM2/IMA0.294: VCD: 5, VPI: 7, VCI: 192, Connection Name: test

VBR-NRT, PeakRate: 500, Average Rate: 500, Burst Cells: 100

AAL5-LLC/SNAP, etype:0x0, Flags: 0x20, VCmode: 0x0

OAM frequency: 0 second(s), OAM retry frequency: 10 second(s),

OAM retry frequency: 10 second(s)

OAM up retry count: 2, OAM down retry count: 2

OAM Loopback status: OAM Disabled

OAM VC state: Not Managed

ILMI VC state: Not Managed

InARP frequency: 15 minutes(s)

Transmit priority 2

InPkts: 0, OutPkts: 2920, InBytes: 0, OutBytes: 163784

InPRoc: 0, OutPRoc: 6

InFast: 0, OutFast: 4, InAS: 0, OutAS: 0

InPktDrops: 0, OutPktDrops: 0

CrcErrors: 0, SarTimeOuts: 0, OverSizedSDUs: 0

OAM cells received: 0

F5 InEndloop: 0, F5 InSegloop: 0, F5 InAIS: 0, F5 InRDI: 0

F4 InEndloop: 0, F4 InSegloop: 0, F4 InAIS: 0, F4 InRDI: 0

OAM cells sent: 2901

F5 OutEndloop: 2901, F5 OutSegloop: 0, F5 OutRDI: 0

F4 OutEndloop: 0, F4 OutSegloop: 0, F4 OutRDI: 0

OAM cell drops: 0

Status: UP

5. Envoyez une requête ping à l'extrémité distante et assurez-vous que le routeur affiche des incréments de cinq paquets pour InPkts et OutPkts.

Recherchez le modèle de charge utile ABCD pour vous assurer que les paquets sont des requêtes ping et non les cellules OAM des autres paquets. Voir également :

- Utilisation d'OAM pour la gestion PVC

- Dépannage des défaillances PVC lors de l'utilisation des cellules OAM et de la gestion PVC.

6. Exécutez à nouveau la commande show atm pvc vcd_number et assurez-vous que le compteur OutPkts s'incrémente d'au moins cinq paquets.

Remarque : vous devez exécuter le logiciel Cisco IOS Version 11.3(2)T ou ultérieure ; sinon, émettez la commande show atm vc à la place.

Comparez la valeur OutPkts avec la valeur que vous avez enregistrée avant d'exécuter la commande ping. Dans l'exemple suivant, le compteur OutPkts s'incrémente de 10 car deux jeux de cinq requêtes ping ont été envoyés. Notez que cette interface n'enregistre toujours aucun InPkts. Ce résultat suggère que le routeur envoie des paquets, mais que le périphérique distant ne les reçoit pas. Une valeur de 0 pour InPkts suggère que le chemin de bout en bout dans le nuage de commutateurs ATM n'est pas correctement provisionné.

cisco# show atm pvc test

ATM2/IMA0.294: VCD: 5, VPI: 7, VCI: 192, Connection Name: test

VBR-NRT, PeakRate: 500, Average Rate: 500, Burst Cells: 100

AAL5-LLC/SNAP, etype:0x0, Flags: 0x20, VCmode: 0x0

OAM frequency: 0 second(s), OAM retry frequency: 10 second(s),

OAM retry frequency: 10 second(s)

OAM up retry count: 2, OAM down retry count: 2

OAM Loopback status: OAM Disabled

OAM VC state: Not Managed

ILMI VC state: Not Managed

InARP frequency: 15 minutes(s)

Transmit priority 2

InPkts: 0, OutPkts: 2930, InBytes: 0, OutBytes: 164904

InPRoc: 0, OutPRoc: 16

InFast: 0, OutFast: 4, InAS: 0, OutAS: 0

InPktDrops: 0, OutPktDrops: 0

CrcErrors: 0, SarTimeOuts: 0, OverSizedSDUs: 0

OAM cells received: 0

F5 InEndloop: 0, F5 InSegloop: 0, F5 InAIS: 0, F5 InRDI: 0

F4 InEndloop: 0, F4 InSegloop: 0, F4 InAIS: 0, F4 InRDI: 0

OAM cells sent: 2901

F5 OutEndloop: 2901, F5 OutSegloop: 0, F5 OutRDI: 0

F4 OutEndloop: 0, F4 OutSegloop: 0, F4 OutRDI: 0

OAM cell drops: 0

Status: UP

Remarque : le résultat varie en fonction de la carte que vous utilisez.

Étape 3

Vérifiez que l'extrémité distante reçoit des requêtes ping lorsque vous envoyez une requête ping en exécutant la commande debug ip icmp sur l'extrémité distante.

Étape 4

Une fois que vous avez déterminé que les deux côtés envoient des paquets, vous devez déterminer pourquoi il n'y a pas de connectivité de bout en bout. Pour ce faire, procédez comme suit :

1. Vérifiez la sortie de la commande show interface pour les compteurs d'erreur d'entrée ou de sortie non nuls, tels que les erreurs CRC (Cycles Redundancy Check) ou les pertes de file d'attente d'entrée.

Vérifiez si ces compteurs s'incrémentent lorsque vous envoyez une requête ping. Pour plus d'informations, reportez-vous au Guide de dépannage CRC pour les interfaces ATM.

2. Utilisez les boucles aux deux extrémités.

Pour plus d'informations, référez-vous à Présentation des modes de bouclage sur les routeurs Cisco.

3. Effectuez des tests de bouclage dans le cloud du fournisseur pour vérifier si le fournisseur peut envoyer des paquets via le chemin de bout en bout de la liaison.

4. Déterminez si le brouillage de charge utile est activé ou désactivé sur les deux extrémités de terminaison.

Un nombre élevé d'erreurs CRC sur une interface peut indiquer que le brouillage est activé d'un côté et que l'autre n'est pas activé.

5. Effectuez des tests ping de différentes tailles jusqu’à l’unité de transmission maximale (MTU) pour vérifier si les requêtes ping échouent uniquement à certaines tailles.

Vérifiez que vous ne rencontrez pas de problèmes de police. Pour plus d'informations, référez-vous à Dépannage des circuits virtuels permanents ATM dans un environnement WAN.

Informations connexes

- Dépannage des circuits virtuels permanents (PVC) ATM dans un environnement WAN

- RFC 1483, Encapsulation multiprotocole sur adaptation ATM de couche 5

- Guide de dépannage CRC pour les interfaces ATM

- Dépannage des défaillances PVC lors de l'utilisation des cellules OAM et de la gestion PVC

- Dépannage en cas d'erreurs d'encapsulation avec la commande debug atm errors

- RFC 1577, IP classique et ARP sur ATM

- Pages d'assistance technique ATM

- Support technique - Cisco Systems