Contenido

Introducción

Enlaces

Tenga en cuenta

Introducción

Cisco IOS® XE 17.12.4ESW13 proporciona correcciones importantes a Cisco IOS XE 17.12.4 FCS, al controlador inalámbrico 9800 y a los puntos de acceso.

Enlaces

Descargue Cisco IOS XE 17.12.4ESW13 aquí.

- Para el controlador inalámbrico integrado en los puntos de acceso Catalyst serie 9100, utilice C9800-AP-universalk9.V1712_4_ESW13.zip

- Para el controlador inalámbrico Catalyst 9800-CL para la nube, utilice C9800-CL-universalk9.V1712_4_ESW13.SPA.bin

- Para los controladores inalámbricos Catalyst 9800-L, utilice C9800-L-universalk9_wlc.V1712_4_ESW13.SPA.bin

- Para los controladores inalámbricos Catalyst 9800-40 y 9800-80, utilice C9800-universalk9_wlc.V1712_4_ESW13.SPA.bin

- Notas de la versión 17.12.4 ES13

Tenga en cuenta

Se solicita a los clientes que migren a la versión 17.12.5 de CCO cuando esté disponible. A los clientes no se les proporcionarán correcciones de errores adicionales en esta sucursal de ES cuando el siguiente código CCO (versión de mantenimiento) ya tenga correcciones integradas. La organización del TAC admite este código. Informa de todos los comentarios, sugerencias y problemas sobre este código directamente a wnbu-escalation@cisco.com.