Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Antecedentes

Trampas SNMP para la Asociación/Desasociación de AP en el WLC de AirOS

Introducción

Este documento describe las trampas SNMP (protocolo simple de administrador de red) que un WLC AireOS envía para la asociación/desasociación de AP.

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- Controlador de LAN inalámbrica (WLC)

- Puntos de acceso (AP)

- SNMP (protocolo simple de administrador de red)

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si su red está activa, asegúrese de comprender el impacto potencial de cualquier paso.

Antecedentes

Para cada evento de asociación/disociación de AP, el WLC debe enviar una trampa SNMP con los siguientes identificadores de objeto (OID):

Trampa de disociación (vinculaciones variables)

1.3.6.1.2.1.1.3.0 (sysUpTime) <— incluido en las trampas como primer enlace variable

1.3.6.1.6.3.1.1.4.1 (snmpTrapOID) <— enlace de segunda variable (el valor de esto es otro OID, que indica el evento de disociación de AP)

1.3.6.1.4.1.14179.2.6.3.8 (bsnAPDisasociada) <— OID que indica el evento

1.3.6.1.4.1.14179.2.6.2.20 (bsnAPMacAddrTrapVariable) <— componente de trampa, dirección MAC de radio base (control de acceso a medios) del AP

1.3.6.1.4.1.14179.2.2.1.1.3 (bsnAPName) <— componente de trampa

Base de información de administración (MIB): AIRESPACE-WIRELESS-MIB (todos los OID excepto sysUpTime y snmpTrapOID):

Trampa de asociación (enlaces variables)

1.3.6.1.2.1.1.3.0 (sysUpTime) <— incluido en las trampas como primer enlace variable

1.3.6.1.6.3.1.1.4.1 (snmpTrapOID) <— enlace de segunda variable (el valor de esto es otro OID, que indica el evento de asociación de AP)

1.3.6.1.4.1.9.9.513.0.4 (ciscoLwappApAssociated) <— OID que indica el evento

1.3.6.1.4.1.9.9.513.1.1.1.5 (cLApName) <— componente de trampa, nombre de AP

1.3.6.1.4.1.9.9.513.1.1.1.1.16 (cLApLastRebootReason) <— componente de trampa (esencialmente, la razón por la que el AP se desconectó anteriormente)

1.3.6.1.4.1.9.9.513.1.1.1.1.36 (cLApDataEncryptionStatus) <— componente de trampa

MIB: CISCO-LWAPP-AP-MIB (todos los OID excepto sysUpTime y snmpTrapOID).

Trampas SNMP para la Asociación/Desasociación de AP en el WLC de AirOS

Configuración

La configuración del control de trampa se puede establecer en la GUI del WLC con el control AP Register (Management > SNMP > Trap Controls > AP > AP Register). Esto se activa como opción predeterminada. Además, el WLC necesita un receptor de trampa configurado (Management > SNMP > Trap Receivers) en la GUI también.

Verifique la asociación y disociación del AP:

1. Traplog

La salida de show traplog en el WLC muestra contadores para trampas asociadas y disociadas, además de mensajes para cada evento como se muestra a continuación:

(Cisco Controller) >show trap log

AP Traps Statistics

AP Associated Traps ............... 1

AP Disassociated Traps ............ 1

23 Fri Jun 14 23:32:22 2019 AP 'torres-3802', MAC: 40:01:7a:73:fd:c0 disassoc

iated previously due to AP Reset. Uptime: 0 days,

00 h 02 m 05 s . Reason: controller reboot comman

d.

24 Fri Jun 14 23:29:32 2019 AP Disassociated. Base Radio MAC:40:01:7a:73:fd:c

0 ApName - torres-3802

2. Captura de paquete

La desasociación aparecerá en las capturas de paquetes como se muestra en la imagen:

1.3.6.1.4.1.14179.2.6.3.8 es el OID para indicar que el AP se desconectó, seguido por la instancia de bsnAPMacAddrTrapVariable con la radio base MAC del AP (40:01:7a:73:fd:c0) instancia de bsnAPName con el nombre AP (torres-3802 se traduce a partir del valor hexadecimal).

La asociación aparecerá en las capturas de paquetes como se muestra en la imagen:

1.3.6.1.4.1.9.9.513.0.4 es el OID para indicar que el AP se conectó nuevamente al WLC, seguido por la instancia de cLApName con el nombre AP (torres-3802 se traduce del valor hexadecimal) y la instancia de cLALast Motivo del reinicio(en este caso es el número 4 para indicar un reinicio manual del WLC).

Los siguientes filtros de Wireshark se pueden utilizar para los paquetes SNMP:

1. snmp.value.oid == 1.3.6.1.4.1.14179.2.6.3.8

2. snmp.value.oid == 1.3.6.1.4.1.9.9.513.0.4

3. (snmp.value.oid == 1.3.6.1.4.1.14179.2.6.3.8 o snmp.value.oid == 1.3.6.1.4.1.9.9.513.0.4) y snmp.value.octets == "<AP name>"