Contenido

Introducción

Antecedentes

Abreviaturas

Flujo de trabajo de la fregona

Conmutador de la hoja en la disposición de Ultra-M

Introducción

Este documento describe los pasos requeridos para substituir un conmutador defectuoso de la hoja (nexo 93180YC-EX) en un Ultra-M puesto que funciona la red virtual de StarOS de los host (VNFs).

Antecedentes

Ultra-M es una solución móvil virtualizada preembalada y validada de la base del paquete diseñada para simplificar el despliegue de VNFs. Los servidores que son parte de la disposición de Ultra-M están conectados con tres diversos tipos de Switches:

- Catalyst Switch

- Conmutador de la hoja

- Conmutador de la espina dorsal

La topología de red de una disposición de Ultra-M es:

Topología de red de UltraM

Nota: La topología de red es solamente una representación, las conexiones entre el Switches pudo variar levemente dependiendo de la solución desplegada.

Este documento se piensa para el personal de Cisco que es familiar con la disposición de Cisco Ultra-M y los nexos cambian.

Abreviaturas

VNF

Función de la red virtual

API

Interfaz de programación de la aplicación

FREGONA

Método de procedimiento

DI

Caso distribuido

FTP

Protocolo FTP

SFTP

Asegure el protocolo FTP

BGP

Protocolo Protocolo de la puerta de enlace marginal (BGP)

BFD

Detección bidireccional de la expedición

Flujo de trabajo de la fregona

Flujo de trabajo de alto nivel del procedimiento de reemplazo

Conmutador de la hoja en la disposición de Ultra-M

En una disposición de Ultra-M, el conmutador de la hoja maneja estas redes:

- Redes de OpenStack - Manipulación del arrendatario, API interno, red de almacenamiento, red de administración del almacenamiento

- Redes de StarOS VNF - Manipulación de las redes de la DI-red y de servicio

- Uplink la red - Uplink la conexión al Switches de la espina dorsal

Cada estante en una disposición de Ultra-M tiene un par de Switches de la hoja. Las redes que son manejadas por el conmutador de la hoja pudieron tener Redundancia a través del Switches de la hoja del estante. Así pues, las redes no se deben afectar por el reemplazo de un conmutador de la hoja.

Requisitos previos:

1. Tome una salvaguardia del archivo de configuración del conmutador de la hoja con el uso del ftp/del sftp antes de que usted proceda con el reemplazo del conmutador.

POD1-leaf1# copy running-config sftp:

Enter destination filename: [POD1-leaf1-running-config] backup-leaf-1-cfg

Enter vrf (If no input, current vrf 'default' is considered): management

Enter hostname for the sftp server: 10.10.10.10

Enter username: admin

The authenticity of host '10.10.10.10 (10.10.10.10)' can't be established.

RSA key fingerprint is SHA256:fnbUmd2mL5yE94zxrRoKAlvYfQbheXJfQox7m3XfpIU.

Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes

Warning: Permanently added '10.10.10.10' (RSA) to the list of known hosts.

User Access Verification

Password:

Connected to 10.10.10.10

sftp> put /var/tmp/vsh/backup-leaf-1-cfg backup-leaf-1-cfg

Uploading /var/tmp/vsh/backup-leaf-1-cfg to /backup-leaf-1-cfg

/var/tmp/vsh/backup-leaf-1-cfg 100% 33KB 33.2KB/s 00:00

sftp> exit

Copy complete, now saving to disk (please wait)...

Copy complete.

POD1-leaf1#

2. Controle la versión actual del software que se ejecuta en el conmutador y anote él.

POD1-leaf1# show version

<snip>

Software

BIOS: version 07.59

NXOS: version 7.0(3)I7(3)

BIOS compile time: 08/26/2016

NXOS image file is: bootflash:///nxos.7.0.3.I7.3.bin

NXOS compile time: 2/12/2018 13:00:00 [02/12/2018 19:13:48]

3. Controle el derecho actual de la licencia.

POD1-leaf1# show license usage

Feature Ins Lic Status Expiry Date Comments

Count

--------------------------------------------------------------------------------

N9K_LIC_1G No - Unused -

VPN_FABRIC No - Unused -

FCOE_NPV_PKG No - Unused -

SECURITY_PKG No 0 Unused -

N9K_UPG_EX_10G No - Unused -

TP_SERVICES_PKG No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_GF No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_M4 No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_XF No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_GF No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_M4 No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_XF No - Unused -

SAN_ENTERPRISE_PKG No - Unused -

PORT_ACTIVATION_PKG No 0 Unused -

NETWORK_SERVICES_PKG No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_M8-16 No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_M8-16 No - Unused -

FC_PORT_ACTIVATION_PKG No 0 Unused -

LAN_ENTERPRISE_SERVICES_PKG Yes - In use Never -

--------------------------------------------------------------------------------

4. Anote los cables físicos conectados con el conmutador y el estado del puerto.

POD1-leaf1# show int status

5. Controle el estado actual de los Canales de puerto, de peeres BGP y de los vecinos BFD.

POD1-leaf1# show port-channel summary

POD1-leaf1# show ip bgp summary vrf all

POD1-leaf1# show ipv6 bgp summary vrf all

POD1-leaf1# show bfd neighbor vrf all

POD1-leaf1# show bfd ipv6 neighbor vrf all

Procedimiento de reemplazo del conmutador:

1. Instale el nuevo conmutador en el estante y conecte los cables con el conmutador según lo observado. Los pasos para la instalación del conmutador pueden ser encontrados: Guía de instalación del hardware del modo del nexo 93180YC-EX NX-OS de Cisco

2. Realice IP inicial la configuración para activar el acceso al conmutador a través de la dirección IP de la Administración para la configuración adicional. Los pasos para realizar IP inicial las configuraciones se pueden referir de: Conexión del conmutador con la red.

3. Controle la versión de software del conmutador del nexo y actualícela/downgrade a la versión del software anterior: Actualización de software de las 9000 Series NX-OS del nexo de Cisco y guía del Downgrade

4. Controle la licencia llana del nuevo conmutador del nexo y confírmela está según las viejas configuraciones de la licencia.

POD1-leaf1# show license usage

Feature Ins Lic Status Expiry Date Comments

Count

--------------------------------------------------------------------------------

N9K_LIC_1G No - Unused -

VPN_FABRIC No - Unused -

FCOE_NPV_PKG No - Unused -

SECURITY_PKG No 0 Unused -

N9K_UPG_EX_10G No - Unused -

TP_SERVICES_PKG No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_GF No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_M4 No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_XF No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_GF No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_M4 No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_XF No - Unused -

SAN_ENTERPRISE_PKG No - Unused -

PORT_ACTIVATION_PKG No 0 Unused -

NETWORK_SERVICES_PKG No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_M8-16 No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_M8-16 No - Unused -

FC_PORT_ACTIVATION_PKG No 0 Unused -

LAN_ENTERPRISE_SERVICES_PKG Yes - In use Never -

--------------------------------------------------------------------------------

5. Transfiera el backup de la configuración al nuevo conmutador.

server-backup$ sftp admin@10.10.10.10

The authenticity of host '10.10.10.10 (10.10.10.10)' can't be established.

RSA key fingerprint is SHA256:fnbUmd2mL5yE94zxrRoKAlvYfQbheXJfQox7m3XfpIU.

Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes

Warning: Permanently added '10.10.10.10' (RSA) to the list of known hosts.

User Access Verification

Password:

Password:

Connected to 10.10.10.10.

sftp> ls

20170607_193430_poap_15489_1.log 20170607_193430_poap_15489_2.log 20170607_193430_poap_15489_init.log backup-leaf-1-cfg

sftp> put backup-leaf-1-cfg

Uploading backup-spine-cfg-2 to /backup-leaf-1-cfg

backup-leaf-1-cfg 100% 33KB 23.5KB/s 00:01

sftp> bye

POD1-leaf1# copy bootflash:///backup-leaf-1-cfg startup-config

Copy progress 100% 33KB

Copy complete, now saving to disk (please wait)...

Copy complete.

6. Recargue el conmutador después de que usted cargue la configuración de reserva.

POD1-leaf1# reload

7. Verifique el estado del puerto, los Canales de puerto, los peeres BGP y a los vecinos BFD.

POD1-leaf1# show int status

POD1-leaf1# show port-channel summary

POD1-leaf1# show ip bgp summary vrf all

POD1-leaf1# show ipv6 bgp summary vrf all

POD1-leaf1# show bfd neighbor vrf all

POD1-leaf1# show bfd ipv6 neighbor vrf all