Contenido

Introducción

Antecedentes

Abreviaturas

Flujo de trabajo de la fregona

Solo error del HDD

Solo error del HDD en el servidor del cálculo

Solo error del HDD en el servidor del regulador

Solo error del HDD en el servidor del OSD-cálculo

Solo error del HDD en el servidor OSPD

Introducción

Este documento describe los pasos requeridos para substituir la unidad defectuosa de la unidad de disco duro (HDD) en el servidor en un Ultra-M puesto que funciona la red virtual de StarOS de los host (VNFs).

Antecedentes

Ultra-M es una solución móvil virtualizada preembalada y validada de la base del paquete diseñada para simplificar el despliegue de VNFs. OpenStack es el administrador virtualizado de la infraestructura (VIM) para Ultra-M y consiste en estos tipos de nodo:

- Cálculo

- Disco del almacenamiento del objeto - Cálculo (OSD - Cálculo)

- Regulador

- Plataforma de OpenStack - Director (OSPD)

La arquitectura de alto nivel de Ultra-M y los componentes implicados se representan en esta imagen:

El documento de UltraM ArchitectureThis se piensa para el personal de Cisco que es familiar con la plataforma de Cisco Ultra-M y detalla los pasos requeridos ser realizado en OpenStack llano a la hora del reemplazo del servidor OSPD.

Note: Ultra la versión M 5.1.x se considera para definir los procedimientos en este documento.

Abreviaturas

VNF

Función de la red virtual

CF

Función de control

SF

Función de servicio

ESC

Regulador elástico del servicio

FREGONA

Método de procedimiento

OSD

Discos del almacenamiento del objeto

HDD

Unidad de disco duro

SSD

Unidad de estado sólido

VIM

Administrador virtual de la infraestructura

VM

Máquina virtual

EM

Element Manager

UA

Servicios de ultra automatización

UUID

Universal Identificador único

Flujo de trabajo de la fregona

Solo error del HDD

1. Cada servidor de Baremetal será aprovisionado con dos unidades del HDD a actuar como DISCO DE ARRANQUE en configuración de la incursión 1. En caso del solo error del HDD, puesto que hay Redundancia llana RAID 1, la unidad defectuosa del HDD puede ser caliente intercambiada.

2. El procedimiento para substituir a un componente defectuoso en el servidor UCS C240 M4 se puede referir de: Reemplazo de los componentes del servidor.

3. En caso del solo error del HDD, solamente el HDD defectuoso será haber intercambiado caliente y por lo tanto no se requiere ningún procedimiento de actualización BIOS después de substituir los nuevos discos.

4. Después de substituir los discos, espera para la Sincronización de datos entre los discos. Puede ser que tarde las horas para completar.

5. En un OpenStack basado la solución (de Ultra-M), servidor baremetal UCS 240M4 puede tomar uno de estos papeles: Cálculo, OSD-cálculo, regulador y OSPD. Los pasos requeridos para manejar el solo error del HDD en cada uno de estas Funciones del servidor son lo mismo y esta sección describe las revisiones médicas que se realizarán antes del intercambio caliente del disco.

Solo error del HDD en el servidor del cálculo

1. Si observan al error de unidades del HDD en el UCS 240M4 que actúa como nodo del cálculo, realice estas revisiones médicas antes de que usted finalmente realice el intercambio caliente del disco defectuoso

2. Identifique los VM que se ejecutan en este servidor y verifique el estatus de las funciones son bueno.

Identifique los VM recibidos en el nodo del cálculo:

Identifique los VM que se reciben en el servidor del cálculo y verifiquelos que son activos y funcionamiento. Puede haber dos posibilidades:

1. El servidor del cálculo contiene solamente el SF VM.

[stack@director ~]$ nova list --field name,host | grep compute-10

| 49ac5f22-469e-4b84-badc-031083db0533 |  VNF2-DEPLOYM_s8_0_8bc6cc60-15d6-4ead-8b6a-10e75d0e134d     |

pod1-compute-10.localdomain    | ACTIVE|

2. El servidor del cálculo contiene la combinación CF/ESC/EM/UAS de VM.

[stack@director ~]$ nova list --field name,host | grep compute-8

| 507d67c2-1d00-4321-b9d1-da879af524f8 | VNF2-DEPLOYM_XXXX_0_c8d98f0f-d874-45d0-af75-88a2d6fa82ea   | pod1-compute-8.localdomain     | ACTIVE |

| f9c0763a-4a4f-4bbd-af51-bc7545774be2 | VNF2-DEPLOYM_c2_0_df4be88d-b4bf-4456-945a-3812653ee229     | pod1-compute-8.localdomain     | ACTIVE |

| 75528898-ef4b-4d68-b05d-882014708694 | VNF2-ESC-ESC-0                                             | pod1-compute-8.localdomain     | ACTIVE |

| f5bd7b9c-476a-4679-83e5-303f0aae9309 | VNF2-UAS-uas-0                                             | pod1-compute-8.localdomain     | ACTIVE |

Note: En la salida mostrada aquí, la primera columna corresponde al UUID, la segunda columna es el nombre VM y la tercera columna es el nombre de host donde está presente el VM.

Revisiones médicas:

1. Inicie sesión al StarOS VNF e identifique el indicador luminoso LED amarillo de la placa muestra gravedad menor que corresponde al SF o al CF VM. Utilice el UUID del SF o el CF VM identificado de la sección “identifica los VM recibidos en el nodo del cálculo”, e identifica el indicador luminoso LED amarillo de la placa muestra gravedad menor que corresponde al UUID.

[local]VNF2# show card hardware

Tuesday might 08 16:49:42 UTC 2018

<snip>

Card 8:

Card Type               : 4-Port Service Function Virtual Card

CPU Packages            : 26 [#0, #1, #2, #3, #4, #5, #6, #7, #8, #9, #10, #11, #12, #13, #14, #15, #16, #17, #18, #19, #20, #21, #22, #23, #24, #25]

CPU Nodes               : 2

CPU Cores/Threads       : 26

Memory                  : 98304M (qvpc-di-large)

UUID/Serial Number      :  49AC5F22-469E-4B84-BADC-031083DB0533

<snip>

[local]VNF2# show card hardware

Tuesday might 08 16:49:42 UTC 2018

<snip>

Card 2:

Card Type               : Control Function Virtual Card

CPU Packages            : 8 [#0, #1, #2, #3, #4, #5, #6, #7]

CPU Nodes               : 1

CPU Cores/Threads       : 8

Memory                  : 16384M (qvpc-di-large)

UUID/Serial Number      : F9C0763A-4A4F-4BBD-AF51-BC7545774BE2

<snip>

2. Verifique el estatus del indicador luminoso LED amarillo de la placa muestra gravedad menor.

[local]VNF2# show card table

Tuesday might 08 16:52:53 UTC 2018

Slot         Card Type                               Oper State     SPOF  Attach

-----------  --------------------------------------  -------------  ----  ------

1: CFC      Control Function Virtual Card           Active         No

2: CFC      Control Function Virtual Card           Standby        -

3: FC       4-Port Service Function Virtual Card    Active         No

4: FC       4-Port Service Function Virtual Card    Active         No

5: FC       4-Port Service Function Virtual Card    Active         No

6: FC       4-Port Service Function Virtual Card    Active         No

7: FC       4-Port Service Function Virtual Card    Active         No

8: FC       4-Port Service Function Virtual Card    Active         No

9: FC       4-Port Service Function Virtual Card    Active         No

10: FC       4-Port Service Function Virtual Card    Standby        -

3. Inicie sesión al ESC recibido en el nodo del cálculo y marque el estatus.

[admin@VNF2-esc-esc-0 esc-cli]$ escadm status

0 ESC status=0 ESC Master Healthy

4. Inicie sesión al EM recibido en el nodo del cálculo y marque el estatus.

ubuntu@vnfd2deploymentem-1:~$ ncs_cli -u admin -C

admin connected from 10.225.247.142 using ssh on vnfd2deploymentem-1

admin@scm# show ems

EM            VNFM

ID  SLA  SCM  PROXY

---------------------

3   up   up   up

6   up   up   up

5. Inicie sesión a los UA recibidos en el nodo del cálculo y marque el estatus.

ubuntu@autovnf2-uas-1:~$ sudo su

root@autovnf2-uas-1:/home/ubuntu# confd_cli -u admin -C

Welcome to the ConfD CLI

admin connected from 127.0.0.1 using console on autovnf2-uas-1

autovnf2-uas-1#show uas ha

uas ha-vip 172.18.181.101

autovnf2-uas-1#

autovnf2-uas-1#

autovnf2-uas-1#show uas

uas version 1.0.1-1

uas state ha-active

uas ha-vip 172.18.181.101

INSTANCE IP   STATE  ROLE

-----------------------------------

172.18.180.4  alive  CONFD-SLAVE

172.18.180.5  alive  CONFD-MASTER

172.18.180.8  alive  NA

autovnf2-uas-1#show errors

% No entries found.

6. Si las revisiones médicas están muy bien, proceda con el procedimiento y la espera calientes del intercambio del disco defectuoso para la Sincronización de datos como tarda las horas para completar. Refiera a substituir a los componentes del servidor.

7. Relance estos procedimientos de la revisión médica para confirmar que el estado de salud de los VM recibidos en el nodo del cálculo está restablecido.

Escoja el error del HDD en el servidor del regulador

1. Si observan al error de unidades del HDD en el UCS 240M4 que actúa como nodo del regulador, siga las revisiones médicas antes de que usted realice el intercambio caliente del disco defectuoso.

2. Marque el estatus de los marcapasos en los reguladores.

3. Inicie sesión a uno de los controladores activos y marque el estatus de los marcapasos. Todos los servicios deben ejecutarse en los reguladores disponibles y parado en el controlador con fallas.

[heat-admin@pod1-controller-0 ~]$ sudo pcs status

Cluster name: tripleo_cluster

Stack: corosync

Current DC: pod1-controller-0 (version 1.1.15-11.el7_3.4-e174ec8) - partition with quorum

Last updated: Thu Jun 28 07:53:06 2018          Last change: Wed Jan 17 11:38:00 2018 by root via cibadmin on pod1-controller-0

3 nodes and 22 resources conimaged

Online: [ pod1-controller-0 pod1-controller-1 pod1-controller-2 ]

Full list of resources:

ip-10.2.2.2      (ocf::heartbeat:IPaddr2):       Started pod1-controller-0

ip-11.120.0.42 (ocf::heartbeat:IPaddr2):       Started pod1-controller-1

ip-11.119.0.42 (ocf::heartbeat:IPaddr2):       Started pod1-controller-2

ip-11.120.0.50 (ocf::heartbeat:IPaddr2):       Started pod1-controller-0

ip-11.118.0.48 (ocf::heartbeat:IPaddr2):       Started pod1-controller-1

ip-192.200.0.102       (ocf::heartbeat:IPaddr2):       Started pod1-controller-2

Clone Set: haproxy-clone [haproxy]

Started: [ pod1-controller-0 pod1-controller-1 pod1-controller-2 ]

Master/Slave Set: galera-master [galera]

Masters: [ pod1-controller-0 pod1-controller-1 pod1-controller-2 ]

Clone Set: rabbitmq-clone [rabbitmq]

Started: [ pod1-controller-0 pod1-controller-1 pod1-controller-2 ]

Master/Slave Set: redis-master [redis]

Masters: [ pod1-controller-0 ]

Slaves: [ pod1-controller-1 pod1-controller-2 ]

openstack-cinder-volume        (systemd:openstack-cinder-volume):      Started pod1-controller-0

my-ipmilan-for-controller-0    (stonith:fence_ipmilan):        Started pod1-controller-1

my-ipmilan-for-controller-1    (stonith:fence_ipmilan):        Started pod1-controller-2

my-ipmilan-for-controller-2    (stonith:fence_ipmilan):        Started pod1-controller-0

Daemon Status:

corosync: active/enabled

pacemaker: active/enabled

pcsd: active/enabled

4. Estatus de MariaDB del control en los controladores activos.

[stack@director] nova list | grep control

| 4361358a-922f-49b5-89d4-247a50722f6d | pod1-controller-0 | ACTIVE | - | Running | ctlplane=192.200.0.102 |

| d0f57f27-93a8-414f-b4d8-957de0d785fc | pod1-controller-1 | ACTIVE | - | Running | ctlplane=192.200.0.110 |

[stack@director ~]$ for i in 192.200.0.102 192.200.0.110 ; do echo "*** $i ***" ; ssh heat-admin@$i "sudo mysql --exec=\"SHOW STATUS LIKE 'wsrep_local_state_comment'\" ; sudo mysql --exec=\"SHOW STATUS LIKE 'wsrep_cluster_size'\""; done

*** 192.200.0.152 ***

Variable_name     Value

wsrep_local_state_comment  Synced

Variable_name     Value

wsrep_cluster_size         2

*** 192.200.0.154 ***

Variable_name     Value

wsrep_local_state_comment  Synced

Variable_name     Value

wsrep_cluster_size         2

5. Verifique que estas líneas estén presentes para cada controlador activo:

wsrep_local_state_comment: Synced

wsrep_cluster_size: 2

6. Marque el estatus de Rabbitmq en los controladores activos.

[heat-admin@pod1-controller-0 ~]$ sudo rabbitmqctl cluster_status

Cluster status of node 'rabbit@pod1-controller-0' ...

[{nodes,[{disc,['rabbit@pod1-controller-0','rabbit@pod1-controller-1',

'rabbit@pod1-controller-2']}]},

{running_nodes,['rabbit@pod1-controller-2',

'rabbit@pod1-controller-1',

'rabbit@pod1-controller-0']},

{cluster_name,<<"rabbit@pod1-controller-0.localdomain">>},

{partitions,[]},

{alarms,[{'rabbit@pod1-controller-2',[]},

{'rabbit@pod1-controller-1',[]},

{'rabbit@pod1-controller-0',[]}]}]

7. Si las revisiones médicas están muy bien, proceda con el procedimiento y la espera calientes del intercambio del disco defectuoso para la Sincronización de datos como tarda las horas para completar. Refiera a substituir a los componentes del servidor.

8. Relance estos procedimientos de la revisión médica para confirmar el estado de salud del regulador se restablece.

Escoja el error del HDD en el servidor del OSD-cálculo

Si observan al error de unidades del HDD en el UCS 240M4 que actúa como nodo del OSD-cálculo del sn, realice estas revisiones médicas antes de que usted realice el intercambio caliente del disco defectuoso.

Identifique los VM recibidos en el nodo del OSD-cálculo:

Identifique los VM que se reciben en el servidor del cálculo. Puede haber dos posibilidades:

1. El servidor del OSD-cálculo contiene la combinación EM/UAS/Auto-Deploy/Auto-IT de VM.

[stack@director ~]$ nova list --field name,host | grep osd-compute-0

| c6144778-9afd-4946-8453-78c817368f18 | AUTO-DEPLOY-VNF2-uas-0                                   | pod1-osd-compute-0.localdomain | ACTIVE |

| 2d051522-bce2-4809-8d63-0c0e17f251dc | AUTO-IT-VNF2-uas-0                                       | pod1-osd-compute-0.localdomain | ACTIVE |

| 507d67c2-1d00-4321-b9d1-da879af524f8 | VNF2-DEPLOYM_XXXX_0_c8d98f0f-d874-45d0-af75-88a2d6fa82ea | pod1-osd-compute-0.localdomain | ACTIVE |

| f5bd7b9c-476a-4679-83e5-303f0aae9309 | VNF2-UAS-uas-0                                           | pod1-osd-compute-0.localdomain | ACTIVE |

2. El servidor del cálculo contiene la combinación CF/ESC/EM/UAS de VM.

[stack@director ~]$ nova list --field name,host | grep osd-compute-1

| 507d67c2-1d00-4321-b9d1-da879af524f8 | VNF2-DEPLOYM_XXXX_0_c8d98f0f-d874-45d0-af75-88a2d6fa82ea   | pod1-compute-8.localdomain     | ACTIVE |

| f9c0763a-4a4f-4bbd-af51-bc7545774be2 | VNF2-DEPLOYM_c1_0_df4be88d-b4bf-4456-945a-3812653ee229     | pod1-compute-8.localdomain     | ACTIVE |

| 75528898-ef4b-4d68-b05d-882014708694 | VNF2-ESC-ESC-0                                             | pod1-compute-8.localdomain     | ACTIVE |

| f5bd7b9c-476a-4679-83e5-303f0aae9309 | VNF2-UAS-uas-0                                             | pod1-compute-8.localdomain     | ACTIVE |

Note: En la salida mostrada aquí, la primera columna corresponde al UUID, la segunda columna es el nombre VM y la tercera columna es el nombre de host donde está presente el VM.

3. Los procesos de Ceph son activos en el servidor del OSD-cálculo.

[root@pod1-osd-compute-1 ~]# systemctl list-units *ceph*

UNIT                              LOAD   ACTIVE SUB     DESCRIPTION

var-lib-ceph-osd-ceph\x2d11.mount loaded active mounted /var/lib/ceph/osd/ceph-11

var-lib-ceph-osd-ceph\x2d2.mount  loaded active mounted /var/lib/ceph/osd/ceph-2

var-lib-ceph-osd-ceph\x2d5.mount  loaded active mounted /var/lib/ceph/osd/ceph-5

var-lib-ceph-osd-ceph\x2d8.mount  loaded active mounted /var/lib/ceph/osd/ceph-8

ceph-osd@11.service               loaded active running Ceph object storage daemon

ceph-osd@2.service                loaded active running Ceph object storage daemon

ceph-osd@5.service                loaded active running Ceph object storage daemon

ceph-osd@8.service                loaded active running Ceph object storage daemon

system-ceph\x2ddisk.slice         loaded active active  system-ceph\x2ddisk.slice

system-ceph\x2dosd.slice          loaded active active  system-ceph\x2dosd.slice

ceph-mon.target                   loaded active active  ceph target allowing to start/stop all ceph-mon@.service instances at once

ceph-osd.target                   loaded active active  ceph target allowing to start/stop all ceph-osd@.service instances at once

ceph-radosgw.target               loaded active active  ceph target allowing to start/stop all ceph-radosgw@.service instances at once

ceph.target                       loaded active active  ceph target allowing to start/stop all ceph*@.service instances at once

4. Verifique que la asignación de OSD (disco del HDD) a meter en diario (SSD) sea buena.

[heat-admin@pod1-osd-compute-3 ~]$ sudo ceph-disk list

/dev/sda :

/dev/sda1 other, iso9660

/dev/sda2 other, xfs, mounted on /

/dev/sdb :

/dev/sdb1 ceph journal, for /dev/sdc1

/dev/sdb3 ceph journal, for /dev/sdd1

/dev/sdb2 ceph journal, for /dev/sde1

/dev/sdb4 ceph journal, for /dev/sdf1

/dev/sdc :

/dev/sdc1 ceph data, active, cluster ceph, osd.1, journal /dev/sdb1

/dev/sdd :

/dev/sdd1 ceph data, active, cluster ceph, osd.7, journal /dev/sdb3

/dev/sde :

/dev/sde1 ceph data, active, cluster ceph, osd.4, journal /dev/sdb2

/dev/sdf :

/dev/sdf1 ceph data, active, cluster ceph, osd.10, journal /dev/sdb4

5. Verifique que la salud de Ceph y la asignación del árbol OSD sea buenas.

[heat-admin@pod1-osd-compute-3 ~]$ sudo ceph -s

cluster eb2bb192-b1c9-11e6-9205-525400330666

health HEALTH_OK

1 mons down, quorum 0,1 pod1-controller-0,pod1-controller-1

monmap e1: 3 mons at {pod1-controller-0=11.118.0.10:6789/0,pod1-controller-1=11.118.0.11:6789/0,pod1-controller-2=11.118.0.12:6789/0}

election epoch 28, quorum 0,1 pod1-controller-0,pod1-controller-1

osdmap e709: 12 osds: 12 up, 12 in

flags sortbitwise,require_jewel_osds

pgmap v941813: 704 pgs, 6 pools, 490 GB data, 163 kobjects

1470 GB used, 11922 GB / 13393 GB avail

704 active+clean

client io 58580 B/s wr, 0 op/s rd, 7 op/s wr

[heat-admin@pod1-osd-compute-3 ~]$ sudo ceph osd tree

ID WEIGHT   TYPE NAME                   UP/DOWN REWEIGHT PRIMARY-AFFINITY

-1 13.07996 root default

-2  4.35999     host pod1-osd-compute-0

0  1.09000         osd.0                    up  1.00000          1.00000

3  1.09000         osd.3                    up  1.00000          1.00000

6  1.09000         osd.6                    up  1.00000          1.00000

9  1.09000         osd.9                    up  1.00000          1.00000

-4  4.35999     host pod1-osd-compute-2

2  1.09000         osd.2                    up  1.00000          1.00000

5  1.09000         osd.5                    up  1.00000          1.00000

8  1.09000         osd.8                    up  1.00000          1.00000

11  1.09000         osd.11                   up  1.00000          1.00000

-5  4.35999     host pod1-osd-compute-3

1  1.09000         osd.1                    up  1.00000          1.00000

4  1.09000         osd.4                    up  1.00000          1.00000

7  1.09000         osd.7                    up  1.00000          1.00000

10  1.09000         osd.10                   up  1.00000          1.00000

6. Si las revisiones médicas están muy bien, proceda con el procedimiento y la espera calientes del intercambio del disco defectuoso para la Sincronización de datos como tarda las horas para completar. Refiera a substituir a los componentes del servidor.

7. Relance estos procedimientos de la revisión médica para confirmar el estado de salud de los VM recibidos en el nodo del OSD-cálculo se restablecen.

Escoja el error del HDD en el servidor OSPD

1. Si observan al error de unidades del HDD en el UCS 240M4 que actúa como nodo OSPD, realice estas revisiones médicas antes de que usted inicie el intercambio caliente del disco defectuoso.

2. Marque el estatus del stack de OpenStack y de la lista del nodo.

[stack@director ~]$ source stackrc

[stack@director ~]$ openstack stack list --nested

[stack@director ~]$ ironic node-list

[stack@director ~]$ nova list

3. Marque si todos los servicios de Undercloud están en cargado, estatus activo y corriente del nodo OSP-D.

[stack@director ~]$ systemctl list-units "openstack*" "neutron*" "openvswitch*"

UNIT                                       LOAD   ACTIVE SUB     DESCRIPTION

neutron-dhcp-agent.service                 loaded active running OpenStack Neutron DHCP Agent

neutron-openvswitch-agent.service          loaded active running OpenStack Neutron Open vSwitch Agent

neutron-ovs-cleanup.service                loaded active exited  OpenStack Neutron Open vSwitch Cleanup Utility

neutron-server.service                     loaded active running OpenStack Neutron Server

openstack-aodh-evaluator.service           loaded active running OpenStack Alarm evaluator service

openstack-aodh-listener.service            loaded active running OpenStack Alarm listener service

openstack-aodh-notifier.service            loaded active running OpenStack Alarm notifier service

openstack-ceilometer-central.service       loaded active running OpenStack ceilometer central agent

openstack-ceilometer-collector.service     loaded active running OpenStack ceilometer collection service

openstack-ceilometer-notification.service  loaded active running OpenStack ceilometer notification agent

openstack-glance-api.service               loaded active running OpenStack Image Service (code-named Glance) API server

openstack-glance-registry.service          loaded active running OpenStack Image Service (code-named Glance) Registry server

openstack-heat-api-cfn.service             loaded active running Openstack Heat CFN-compatible API Service

openstack-heat-api.service                 loaded active running OpenStack Heat API Service

openstack-heat-engine.service              loaded active running Openstack Heat Engine Service

openstack-ironic-api.service               loaded active running OpenStack Ironic API service

openstack-ironic-conductor.service         loaded active running OpenStack Ironic Conductor service

openstack-ironic-inspector-dnsmasq.service loaded active running PXE boot dnsmasq service for Ironic Inspector

openstack-ironic-inspector.service         loaded active running Hardware introspection service for OpenStack Ironic

openstack-mistral-api.service              loaded active running Mistral API Server

openstack-mistral-engine.service           loaded active running Mistral Engine Server

openstack-mistral-executor.service         loaded active running Mistral Executor Server

openstack-nova-api.service                 loaded active running OpenStack Nova API Server

openstack-nova-cert.service                loaded active running OpenStack Nova Cert Server

openstack-nova-compute.service             loaded active running OpenStack Nova Compute Server

openstack-nova-conductor.service           loaded active running OpenStack Nova Conductor Server

openstack-nova-scheduler.service           loaded active running OpenStack Nova Scheduler Server

openstack-swift-account-reaper.service     loaded active running OpenStack Object Storage (swift) - Account Reaper

openstack-swift-account.service            loaded active running OpenStack Object Storage (swift) - Account Server

openstack-swift-container-updater.service  loaded active running OpenStack Object Storage (swift) - Container Updater

openstack-swift-container.service          loaded active running OpenStack Object Storage (swift) - Container Server

openstack-swift-object-updater.service     loaded active running OpenStack Object Storage (swift) - Object Updater

openstack-swift-object.service             loaded active running OpenStack Object Storage (swift) - Object Server

openstack-swift-proxy.service              loaded active running OpenStack Object Storage (swift) - Proxy Server

openstack-zaqar.service                    loaded active running OpenStack Message Queuing Service (code-named Zaqar) Server

openstack-zaqar@1.service                  loaded active running OpenStack Message Queuing Service (code-named Zaqar) Server Instance 1

openvswitch.service                        loaded active exited  Open vSwitch

LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.

ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.

SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.

37 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.

To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.

4. Si las revisiones médicas están muy bien, proceda con el procedimiento y la espera calientes del intercambio del disco defectuoso para la Sincronización de datos como tarda las horas para completar. Refiera a substituir a los componentes del servidor.

5. Relance estos procedimientos de la revisión médica para confirmar que el estado de salud de los Nodos OSPD está restablecido.