Contenido

Introducción

Antecedentes

Abreviaturas

Flujo de trabajo de la fregona

El CAT cambia en una disposición de Ultra-M

prerrequisitos

Cambie el procedimiento de reemplazo

Introducción

Este documento describe los pasos requeridos para substituir un conmutador defectuoso del catalizador (CAT) en un Ultra-M puesto que funciona la red virtual de StarOS de los host (VNFs).

Antecedentes

Ultra-M es una solución móvil virtualizada preembalada y validada de la base del paquete que se diseña para simplificar el despliegue de VNFs. Los servidores que son parte de la disposición de Ultra-M están conectados con tres diversos tipos de Switches:

- Conmutador CAT

- Conmutador de la hoja

- Conmutador de la espina dorsal

La topología de red de una disposición de Ultra-M está tal y como se muestra en de la imagen:

Topología de red de UltraM

Nota: La topología de red es solamente una representación. Las conexiones entre el Switches pudieron variar levemente y ésa depende de la solución desplegada.

Este documento se piensa para el personal de Cisco que es familiar con la disposición de Cisco Ultra-M y las operaciones del conmutador CAT.

Abreviaturas

VNF

Función de la red virtual

FREGONA

Método de procedimiento

LAN

Red de área local

FTP

Protocolo FTP

TFTP

Trivial File Transfer Protocol

CIMC

Regulador de la administración integrada de Cisco

Flujo de trabajo de la fregona

Flujo de trabajo de alto nivel del procedimiento de reemplazo

El CAT cambia en una disposición de Ultra-M

En una disposición de Ultra-M, el conmutador CAT maneja estas redes:

Red de administración - Conecta el puerto CIMC de los servidores UCS y del puerto de administración del Switches del nexo.

Red del aprovisionamiento de OpenStack - Conecta el puerto LAN1 de todos los servidores UCS.

Red externa - Conecta con el conmutador siguiente del salto.

Cada estante en una disposición de Ultra-M tiene un conmutador CAT para manejar estas tres redes para los dispositivos presentes en el estante. Puesto que hay solamente un conmutador CAT por el estante y no hay Redundancia al conmutador CAT, a la hora del reemplazo de un conmutador defectuoso CAT, las redes manejadas por el CAT que el conmutador será afectado. Sin embargo, puesto que no se lleva ninguno del tráfico del nivel de servicio por estas redes no sería ningún impacto del servicio a la hora del procedimiento de reemplazo.

Prerrequisitos

Tome una salvaguardia del archivo de configuración del conmutador CAT con el uso del ftp/de tftp antes de que usted proceda con el reemplazo del conmutador:

CAT-POD1-01#copy running-config tftp:

Address or name of remote host []? 10.10.10.10

Destination filename [cat-pod1-01-confg]? running-config-backup

!!

1030 bytes copied in 2.489 secs (395 bytes/sec)

Controle la versión actual del software que se ejecuta en el conmutador y anote él:

CAT-POD1-01#show version

Cisco IOS Software, IOS-XE Software, Catalyst L3 Switch Software (CAT3K_CAA-UNIVERSALK9-M), Version 03.06.06E RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2016 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Sat 17-Dec-16 00:22 by prod_rel_team

<snip>

Switch Ports Model SW Version SW Image Mode

------ ----- ----- ---------- ---------- ----

* 1 56 WS-C3850-48T 03.06.06E cat3k_caa-universalk9 INSTALL

Configuration register is 0x102

Controle el derecho actual de la licencia:

CAT-POD1-01#show license right-to-use

Slot# License name Type Count Period left

----------------------------------------------------------

1 ipbase permanent N/A Lifetime

License Level on Reboot: ipbase

Anote los cables físicos conectados con el conmutador y también el estado del puerto:

CAT-POD1-01#show int status

Port Name Status Vlan Duplex Speed Type

Gi1/0/1 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/2 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/3 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/4 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/5 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/6 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/7 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/8 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/9 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/10 notconnect 1 auto auto 10/100/1000BaseTX

<snip>

Cambie el procedimiento de reemplazo

Instale el nuevo conmutador en el estante y conecte los cables con el conmutador según lo observado. Los pasos para la instalación del conmutador se pueden encontrar aquí: Guía de instalación del hardware del Catalyst 3850 Switch.

Haga la disposición expresa para ingresar IP inicial la información. Esta acción activa el acceso al conmutador a través de la dirección IP para la configuración adicional. Los pasos para realizar la disposición expresa se pueden encontrar en este link: Guía de introducción del Catalyst 3850 Switch.

Controle la versión de software del conmutador CAT y actualícela/downgrade a la versión del software anterior según el link dado aquí: Mejora del Catalyst 3850 Series Switch, Administración, y técnicas de la recuperación.

Controle la licencia llana del nuevo conmutador CAT y confírmela está según las viejas configuraciones de la licencia:

CAT-POD1-01#show license right-to-use

Slot# License name Type Count Period left

----------------------------------------------------------

1 ipbase permanent N/A Lifetime

License Level on Reboot: ipbase

Transfiera el backup de la configuración al nuevo conmutador:

CAT-POD1-01#copy tftp: running-config

Address or name of remote host []? 10.10.10.10

Source filename []? running-config-backup

Destination filename [running-config]?

Accessing tftp://10.10.10.10/running-config-backup...

Loadingrunning-config-backup from 10.10.10.10 (via FastEthernet0/0): !

[OK - 1030 bytes]

1030 bytes copied in 9.612 secs (107 bytes/sec)

Recargue el conmutador después de que usted cargue la configuración de reserva:

CAT-POD1-01#reload

Una vez que el conmutador está para arriba, controle el estado del puerto y confírmelo está como antes:

CAT-POD1-01#show int status