Contenido

Introducción

Antecedentes

Abreviaturas

Ambo error de HDDs

Ambo error de HDDs en el servidor del cálculo

Ambo error de HDDs en el servidor del regulador

Ambo error de HDDs en el servidor del OSD-cálculo

Ambo error de HDDs en el servidor OSPD

Introducción

Este documento describe los pasos requeridos para substituir ambos HDDs defectuoso en el servidor en un Ultra-M puesto que funciona la red virtual de StarOS de los host (VNFs).

Antecedentes

Ultra-M es una solución móvil virtualizada preembalada y validada de la base del paquete diseñada para simplificar el despliegue de VNFs. OpenStack es el encargado virtualizado de la infraestructura (VIM) para Ultra-M y consiste en estos tipos de nodo:

- Cálculo

- Disco del almacenamiento del objeto - Cálculo (OSD - Cálculo)

- Regulador

- Plataforma de OpenStack - Director (OSPD)

La arquitectura de alto nivel de Ultra-M y los componentes implicados se representan en esta imagen:

Arquitectura de UltraM

Este documento se piensa para el familiar del personal de Cisco con la plataforma de Cisco Ultra-M y detalla los pasos requeridos ser realizado en el nivel de OpenStack y de StarOS VNF a la hora del reemplazo del servidor del regulador.

Nota: Ultra la versión M 5.1.x se considera para definir los procedimientos en este documento.

Abreviaturas

VNF

Función de la red virtual

CF

Función de control

SF

Función de servicio

Salida

Regulador elástico del servicio

FREGONA

Método de procedimiento

OSD

Discos del almacenamiento del objeto

HDD

Unidad de disco duro

SSD

Unidad de estado sólido

VIM

Encargado virtual de la infraestructura

VM

Máquina virtual

EM

Encargado del elemento

UAS

Servicios de ultra automatización

UUID

Universal Identificador único

Ambo error de HDDs

Cada servidor del descubierto-metal provisioned con dos unidades HDD para actuar como DISCO DE ARRANQUE en la configuración de la incursión 1. En caso del solo error HDD, puesto que hay Redundancia llana RAID 1, el HDD defectuoso puede ser caliente intercambiado. Sin embargo, cuando ambos el fall de HDDs, el servidor estarán abajo y usted perderá el acceso al servidor. Para restablecer el acceso al servidor y a los servicios, se requiere substituir el HDDs y agregar el servidor a la pila del nublar que existe.

El procedimiento para substituir a un componente defectuoso en el servidor UCS C240 M4 se puede referir de substituir a los componentes del servidor.

En caso de ambos el error de HDDs, substituye solamente estos dos HDDs defectuoso en el mismo servidor UCS 240M4. El procedimiento de actualización BIOS no se requiere después de que usted substituya los nuevos discos.

En OpenStack basó la solución de Ultra-M, servidor del descubierto-metal UCS 240M4 puede tomar uno de estos papeles: Cálculo, OSD-cálculo, regulador u OSPD. Los pasos requeridos para manejar ambos errores HDD en cada uno de estas Funciones del servidor se mencionan en estas secciones.

Nota: En los decorados donde están sanos ambos el HDDs pero un poco de otra dotación física es defectuosa en el servidor UCS 240M4, substituye el UCS 240M4 por la nueva dotación física, sin embargo, reutilice el mismo HDDs. En este caso, solamente el HDDs es defectuoso, así que reutilice el mismo UCS 240M4 y substituya el HDDs defectuoso por nuevo HDDs.

Ambo error de HDDs en el servidor del cálculo

Si observan al error de ambos el HDDs en el UCS 240M4 que actúa como nodo del cálculo, siga el procedimiento de reemplazo según lo dado en el procedimiento de reemplazo del servidor del cálculo.

Ambo error de HDDs en el servidor del regulador

Si observan al error de ambos el HDDs en el UCS 240M4 que actúa como nodo del regulador, siga el procedimiento de reemplazo según lo dado en.

Puesto que el servidor del regulador que observa ambos el error de HDDs será no accesible vía el Secure Shell (SSH), ábrase una sesión en otro nodo del regulador para realizar el procedimiento del Cierre elegante enumerado en el link mencionado.

Ambo error de HDDs en el servidor del OSD-cálculo

Si observan al error de ambos el HDDs en el UCS 240M4 que actúa como nodo del OSD-cálculo, siga el procedimiento de reemplazo según lo dado en.

En el procedimiento mencionado aquí, el Cierre elegante del almacenamiento de Ceph no se puede realizar como ambos los errores da lugar al unreachability del servidor. Por lo tanto, ignore esos pasos.

Ambo error de HDDs en el servidor OSPD

Si observan al error de ambos el HDDs en el UCS 240M4, que actúa como nodo del sn OSPD, siga el procedimiento de reemplazo según lo dado en.

En este caso, la salvaguardia previamente salvada OSPD es necesaria para la restauración después del reemplazo de disco HDD, otro él será como el despliegue completo de la pila.