Contenido

Introducción

Antecedentes

Acrónimos e inicialismos

Nuevos términos con URWB en Catalyst 9800

Topologías admitidas

Configuración punto a punto de URWB desde la CLI del controlador Catalyst 9800

AP de coordinador

Desde la GUI (en el punto de acceso)

Comandos CLI en el WLC

Depuraciones en el WLC

Comandos CLI en el AP:

Introducción

Este documento describe la configuración para una implementación P2P usando un AP que soporta URWB y está asociado con un WLC Catalyst 9800 Series.

Antecedentes

Acrónimos e inicialismos

Punto a punto (P2P)

Punto de acceso (AP)

Red de retorno inalámbrica ultrarfiable (URWB)

Controlador de LAN inalámbrica (WLC)

Nuevos términos con URWB en Catalyst 9800

Para los usuarios familiarizados con las implementaciones de URWB independientes, estos términos se han introducido o redefinido para URWB en el WLC Catalyst 9800, a partir de la versión de software 17.18.1:

Término URWB independiente

Término URWB 9800

Nodo de punto de malla

Extremo de malla

Coordinador

Malla (función de interfaz)

Sólo superposición

Prevención de loops de autocierre (proceso)

Radio (FM)/Punto de acceso (IW)

Punto de Acceso

Fijo (modo radio)

Automático fijo

Fluidmax (modo radio)

Punto fijo a multipunto

Primario/Maestro Fluidmax

Base fija

Fluidmax secundario/esclavo

Cliente fijo

Fluidez (modo radio)

Infraestructura de movilidad (función de fluidez)

Base de movilidad

Retransmisión de infraestructura (función de fluidez)

Vehículo (modo de fluidez)

Cliente de movilidad

De vehículo a vehículo

Transferencia de cliente a cliente de movilidad

Traspaso

Alta disponibilidad de Fastfail

Frase de contraseña

Clave de red

Topologías admitidas

URWB admite estas topologías de implementación:

- Malla fija: En esta topología, se interconectan varios nodos, lo que permite enrutar los datos dinámicamente a través de la ruta más eficaz. Esto es ideal para instalaciones industriales de gran tamaño o campus que requieran capacidades de redundancia y reparación automática.

- Punto a multipunto (P2MP): Un único nodo central se conecta a varios nodos remotos. Esto es habitual en situaciones como la red de retorno inalámbrica para varios dispositivos de campo o redes periféricas que se conectan a un hub central.

- Movilidad: Esta topología admite la conectividad para los recursos móviles, como vehículos o robots. Es esencial para los casos prácticos que requieren una comunicación continua de baja latencia mientras se está en movimiento.

Configuración punto a punto de URWB desde la CLI del controlador Catalyst 9800

En un nivel superior, se requieren tres pasos para la implementación:

1. Se debe asociar un punto de acceso (AP) que admita URWB con el WLC Catalyst 9800.

2. Aplique la configuración necesaria a los puntos de acceso.

3. Implemente los puntos de acceso en la red.

El AP requiere que se apliquen estas etiquetas:

- Etiqueta de directiva: Asocia el perfil de política inalámbrica y WLAN necesario. Esta etiqueta se utiliza para las ranuras de radio que proporcionan servicio inalámbrico a los clientes (si la configuración necesita CAPWAP y URWB en el mismo AP)

Ejemplo de configuración de etiqueta de directiva:

wlan lab_p2p 100 lab_p2p

radio policy dot11 5ghz

security wpa psk set-key ascii 0 hello4578965412

no security wpa akm dot1x

security wpa akm psk

no shutdown

wireless profile policy lab_policy

no shutdown

wireless tag policy policy_tag_lab

wlan lab_p2p policy lab_policy

- Etiqueta del sitio: Asocia el perfil AP requerido.

Ejemplo de configuración de etiqueta de sitio:

wireless country US

ap profile lab-ap-profile

country US

description "Lab AP profile"

mgmtuser username admin password 0 WWiot321! secret 0 WWiot321!

ssh

wireless tag site default-site-tag

ap-profile lab-ap-profile

- Etiqueta de RF: Asocia el perfil URWB y el perfil de radio necesarios.

Ejemplo de Configuración del Perfil URWB:

wireless profile urwb p2p_test

network-key key 0 Hello123456789

no shutdown

Example Radio Profile Configuration:

wireless profile radio urwb_test

urwb channel 5Ghz 60

urwb cwidth 40MHz

urwb role fixed

RF Tag Configuration (This associates both the URWB and the radio profile):

wireless tag rf curwb_rf_tag

dot11 5ghz slot1 radio-profile urwb_test

dot11 5ghz slot2 radio-profile urwb_test

urwb-profile p2p_test

Nota: En este ejemplo, ambas ranuras de radio de 5 GHz tienen el perfil URWB conectado. Si la implementación requiere, URWB y CAPWAP para tecnología inalámbrica, los perfiles deben configurarse y aplicarse según corresponda.

Finalmente, estas etiquetas se deben aplicar a los AP:

ap 2416.1bf6.e308

rf-tag curwb_rf_tag

site-tag default-site-tag

policy-tag policy_tag_lab

AP de coordinador

En una implementación de punto a punto (P2P), el punto de acceso conectado al segmento de red con cables debe configurarse como Coordinador. El AP Coordinador (también conocido como Mesh End) es responsable de recopilar y enviar estadísticas de red URWB al controlador. Esta configuración se aplica utilizando este comando:

ap name

urwb mode coordinator

Este comando asigna la función de Coordinador al AP especificado. Los AP de coordinador sirven como puntos de entrada o salida para el tráfico que fluye hacia o desde la infraestructura cableada. Se requiere un reinicio del AP para que las configuraciones se sincronicen y surtan efecto.

Desde la GUI (en el punto de acceso)

Comandos CLI en el WLC

show ap name

urwb info

show ap name

dot11 5ghz slot <0|1|2> urwb detail

Depuraciones en el WLC

URWB exec debug:

Set platform software trace wncd chassis active R0 urwb-exec debug

URWB config debug:

Set platform software trace wncd chassis active R0 urwb-config debug

URWB database debug

Set platform software trace wncd chassis active R0 urwb-db debug

Comandos CLI en el AP:

Show urwb modeconfig

Show urwb mpls config

Show urwb dot11Radio <> config

Show urwb mesh route status

Show urwb eng-stats