Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Antecedentes

Configuración CLI de los parámetros de fluidez

Introducción

Este documento describe la configuración de los parámetros de fluidez en radios IW9165 e IW9167 en modo URWB.

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- Navegación y comandos básicos de CLI

- Comprensión de las radios de modo URWB de IW

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- Radios IW9165 e IW9167

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Antecedentes

En las radios IW9165 e IW9167 en modo URWB, hay varios parámetros asociados con una configuración de Fluidez. Las redes de fluidez son aquellas en las que hay radios de Infraestructura que están estacionadas junto a radios de Vehículos que son móviles.

Las radios del vehículo se comunican con una radio de infraestructura cada vez, que tiene la mejor potencia de señal.

Estos parámetros se pueden configurar a través de IoT OD con el servicio Industrial Wireless y también a través de CLI.

Configuración CLI de los parámetros de fluidez

Comandos show:

Estos parámetros se pueden ejecutar desde el modo de habilitación en la CLI de los dispositivos.

1. Configuración actual

La configuración actual de los parámetros de fluidez en el dispositivo se puede ver con este comando.

Radio1#show fluidity configuration

2. Configuración actual de la red de fluidez:

Este comando muestra la configuración actual de la red Fluidity a la que pertenece este dispositivo, incluidos todos los pseudowires formados y los detalles generales de la red.

Radio1#show fluidity network

Comandos de Configuración:

3. ID de fluidez:

Este parámetro permite establecer la función del dispositivo. La ID del dispositivo se puede establecer en el modo de infraestructura para dispositivos estáticos, en el vehículo para dispositivos móviles y en el relé inalámbrico para dispositivos de red de retorno.

En la configuración del vehículo, se puede asignar una ID automática a todos los dispositivos que pertenezcan a un único vehículo, o también se puede configurar manualmente.

Radio1#conf fluidity id infrastructure

Radio1# conf fluidity id wireless-relay

Radio1#conf fluidity id vehicle-auto

Radio1#conf fluidity id vehicle-id

4. Lógica de transferencia de fluidez:

Este parámetro permite especificar la lógica que debe utilizarse cuando la radio del vehículo se mueve entre una infraestructura y otra.

El valor predeterminado es la lógica estándar, basada en el mejor valor RSSI.

El balanceo de carga permite compartir la carga entre varias radios de infraestructura. El método manual desactiva cualquier transferencia automática y se utiliza el método v2v cuando se necesita la comunicación entre vehículos.

Radio1#conf fluidity handoff standard

Radio1#conf fluidity handoff manual

Radio1#conf fluidity handoff load-balancing

Radio1#conf fluidity handoff v2v

5. Conexión de fluidez:

Este parámetro permite forzar una conexión manual desde la radio del vehículo a la unidad de infraestructura que proporciona la ID de malla. Por ejemplo, este comando fuerza una conexión a la unidad de infraestructura con el ID de malla 5.1.2.3.

Radio1#conf fluidity connect 5.1.2.3

6. Optimización de la red grande:

Este parámetro permite habilitar o deshabilitar LNO en el dispositivo.

Radio1#conf fluidity lno disabled

Radio1#conf fluidity lno enabled

7. Telemetría Quadro:

Este parámetro permite activar o desactivar los datos de telemetría de Fluidity Quadro.

Radio1#conf fluidity quadro disabled

Radio1#conf fluidity quadro enabled

8. Acceso a la fluidez:

Este parámetro ayuda a permitir o bloquear el acceso a un dispositivo determinado durante un período de tiempo especificado, en la interfaz de radio especificada.

Radio1#conf fluidity access allow

Radio1#conf fluidity access block

9. Valores Delta:

Este parámetro permite definir los valores delta-alto, delta-bajo y delta-umbral del parámetro de potencia de la señal que se utilizará para la lógica de transferencia que determina la transferencia entre radios de infraestructura.

Delta-high se refiere al umbral óptimo de histéresis de traspaso superior, Delta-low se refiere al umbral óptimo de histéresis de traspaso inferior y delta-threshold se refiere al umbral de histéresis de traspaso de fluidez bajo/alto.

Radio1#conf fluidity delta-high

Radio1#conf fluidity delta-low

Radio1#conf fluidity delta-threshold

10. Número máximo de clientes:

Este parámetro define el número máximo de radios del vehículo a las que puede conectarse cada radio de infraestructura. Si se establece en 0, permite que la radio de la infraestructura se conecte a un número ilimitado de radios del vehículo.

Radio1#conf fluidity max-clients 5

11. Comprobación del retorno:

Este parámetro permite definir la función de comprobación de la red de retorno en las radios.

Si se establece en Disabled (Desactivado), no se efectuará la comprobación de la red de retorno.

Radio1#conf fluidity backhaul-check disabled

Si se establece en Handoff-Inhibition, en un dispositivo de infraestructura, el dispositivo no se considera como una opción para el handoff, si todos los puertos ethernet en él están inactivos.

Radio1#conf fluidity backhaul-check handoff-inhibition

Si se establece en relay-switch, el dispositivo de infraestructura se conmuta temporalmente a wireless relay si el puerto Ethernet está inactivo.

Radio1#conf fluidity backhaul-check relay-switch

12. Comprobación de la malla de comprobación del retorno:

Este parámetro permite activar una comprobación secundaria en la función de comprobación de la red de retorno existente. Mientras que la función de verificación de retorno sólo verifica el estado del puerto Ethernet, la verificación ME verifica si la unidad de infraestructura puede alcanzar realmente el extremo de malla de la red. Si se selecciona el parámetro me-check en la comprobación de la red de retorno, se pueden especificar más opciones.

Si se establece en desactivado, no se realiza la comprobación automática.

Radio1#conf fluidity backhaul-check me-check disabled

Si se establece en inhibición de transferencia en un dispositivo de infraestructura, el dispositivo no se considera una opción de transferencia si no puede alcanzar el extremo de malla de la red.

Radio1#conf fluidity backhaul-check me-check handoff-inhibition

Si se establece en relay-switch, el dispositivo de infraestructura cambia temporalmente a relé inalámbrico si el extremo de malla no es alcanzable.

Radio1#conf fluidity backhaul-check me-check relay-switch

13. Grado de preferencia (DoP):

Este parámetro permite definir el valor de Grado de preferencia. El Grado de Preferencia (DoP) es una métrica adimensional crucial en la red de Fluidez, utilizada para evaluar el nivel de carga de cada unidad de red, ya sea móvil o de infraestructura. DoP permite la administración inteligente de la red mediante el uso de información de carga en tiempo real para guiar las decisiones de conexión.

Para obtener información detallada sobre el parámetro de grado de preferencia, consulte este artículo:

Configuración del Balanceo de Carga en los AP en el Modo CURWB

Para definir el sesgo de caída:

Radio1#conf fluidity dop bias

Para definir el límite de caída:

Radio1#conf fluidity dop limit

Para definir la sobrecarga de caída por cliente:

Radio1#conf fluidity dop client

14. Exploración de fluidez:

Este parámetro permite definir las opciones de la función de análisis automático de frecuencias.

Para desactivar el análisis automático de frecuencia:

Radio1#conf fluidity scan disabled

Iniciar una exploración de frecuencia después de que el dispositivo del vehículo se desconecte de la infraestructura durante un tiempo determinado.

Radio1#conf fluidity scan isolation

Definir una lista de frecuencias para buscar otras unidades de infraestructura o borrar la lista.

Radio1#conf fluidity scan list

Radio1#conf fluidity scan list clear

Para iniciar un análisis de frecuencia en directo

Radio1#conf fluidity scan live

Para iniciar un análisis periódico de frecuencia cuando la unidad está inactiva y para desactivarla

Radio1#conf fluidity scan periodic

Radio1#conf fluidity scan periodic disabled

Para definir el umbral RSSI para activar un análisis automático de frecuencia y desactivarlo

Radio1#conf fluidity scan rssi-threshold

Radio1#conf fluidity scan rssi-threshold disabled

Definir si todas las unidades del mismo vehículo deben utilizar la misma frecuencia o si se les permite utilizar frecuencias diferentes.

Radio1#conf fluidity scan vehicle-frequency locked

Radio1#conf fluidity scan vehicle-frequency open

Para obtener más información sobre la función de análisis automático de frecuencia, consulte este artículo:

Configuración de Frecuencia Múltiple con Fluidez en AP en Modo CURWB

15. MPO:

Este parámetro permite definir valores para la función Multi Path Operation.

Para habilitar o deshabilitar MPO:

Radio1#conf fluidity mpo status enabled

Radio1#conf fluidity mpo status disabled

Para habilitar MPO sólo en el tráfico recibido:

Radio1#conf fluidity mpo status rx-only

Para configurar el CoS del tráfico para MPO :

Radio1#conf fluidity mpo cos

Para configurar el número máximo de rutas de MPO permitidas:

Radio1#conf fluidity mpo path max <1-4>

Para configurar el valor RSSI mínimo para activar MPO:

Radio1#conf fluidity mpo rssi min

Para habilitar o deshabilitar el envío de datos de telemetría de MPO:

Radio1#conf fluidity mpo telemetry enabled

Radio1#conf fluidity mpo telemetry disabled

16. Aplique el acceso principal a Psuedowire:

Esta función se utiliza para activar o desactivar el acceso a los dispositivos cliente integrados desde el dispositivo del vehículo principal.

Radio1#conf fluidity enforce-pws-primary enabled

Radio1#conf fluidity enforce-pws-primary disabled

17. Caída rápida de la red inalámbrica:

Este parámetro permite configurar el número máximo de paquetes consecutivos que se pueden perder, antes de que se active la caída rápida inalámbrica.

Esto permite que los dispositivos de infraestructura descarten las radios del Vehículo una vez que se pierda el número configurado de paquetes consecutivos.

Radio1#conf fluidity fastdrop count

18. Rutas:

Este parámetro permite definir si solo se deben anunciar las rutas de red de retorno o si se deben anunciar tanto las rutas de red de retorno como las rutas de los vehículos.

Este parámetro debe establecerse en all si se necesita la comunicación entre vehículos.

Radio1#conf fluidity routes backhaul

Radio1#conf fluidity routes all

19. Tiempo de espera:

Este parámetro permite definir el valor de tiempo de espera en ms dentro del cual si la radio del Vehículo no recibe un paquete de señalización de una radio de Infraestructura; borra toda la información asociada a esa unidad de infraestructura.

Radio1#conf fluidity timeout

20. VLAN:

Este parámetro permite agregar, mostrar o borrar datos de VLAN utilizados en redes de Capa 3 .

Para agregar una VLAN:

Radio1#conf fluidity vlan

Para borrar las VLAN:

Radio1#conf fluidity vlan clear

Para mostrar las VLAN:

Radio1#conf fluidity vlan show

21. Tiempo de calentamiento:

Este parámetro permite definir el tiempo de calentamiento en ms en el dispositivo. Si el dispositivo está en modo de infraestructura, no acepta ninguna conexión durante este tiempo. Si el dispositivo está en el modo Vehículo, no inicia ninguna conexión durante este tiempo.

El contador de tiempo de calentamiento se activa durante esta secuencia:

1. Siempre que el dispositivo se reinicia / activa.

2. Si el puerto LAN del dispositivo está activado/desactivado.

3. Cuando el dispositivo realiza la primera autenticación RADIUS.

4. Cuando se activa la comprobación de la red de retorno.

Radio1#conf fluidity warmup