Contenido

Introducción

Transparencia de malla de capa 2

Configuración de CLI

Detección y adición de tipos Ether

Configuración de la interfaz gráfica para el usuario

Permitir sólo ciertos tipos Ether

Tipos Ether reservados

Protocolo Ethernet 1

Introducción

Este documento describe las funciones y la configuración de las funciones de transparencia de malla de capa 2.

Transparencia de malla de capa 2

La transparencia de capa 2 es una función disponible en los puntos de acceso IW9165 e IW9167 con la versión de firmware 17.12.1 y posterior.

Esta función permite bloquear o permitir paquetes genéricos de Capa 2 a través de la red IW. Los tipos Ether en los paquetes que atraviesan la red IW se detectan automáticamente y se notifican.

Permite la transmisión sin problemas de protocolos que no son de capa 2 IP a través de la red de malla inalámbrica, lo que amplía el alcance y las capacidades de diversas aplicaciones industriales.

El tipo Ether es un campo de dos octetos en la trama Ethernet que indica qué tipo de protocolo se está encapsulando dentro de la carga útil.

Aparte de los tipos Ether reservados, los usuarios tienen la opción de permitir tipos Ether específicos, tipos Ether de Capa 2 y paquetes Ethernet-I. El filtrado de paquetes se realiza en los puntos de entrada/salida de los túneles MPLS.

El punto de salida es siempre el extremo de malla de la red, y los puntos de entrada pueden ser puntos de malla en la configuración de infraestructura fija o las radios del vehículo en la configuración de fluidez.

Muchos dispositivos y sistemas industriales dependen de protocolos heredados como Modbus, DNP3 o protocolos exclusivos que funcionan en la capa 2 del modelo OSI.  La transparencia de malla de capa 2 permite que estos dispositivos se comuniquen sin problemas a través de la red de malla inalámbrica, incluso si no están basados en IP.

Configuración de CLI

Detección y adición de tipos Ether

El tipo Ether para los paquetes Profinet 0x8892 y el tipo Ether para QNet 0x8204 se permiten de forma predeterminada.

1. La lista de tipos Ether detectados se puede mostrar con el siguiente comando.

MP#show mpls ether-filter

Ether-type   Direction       Description

0x6002       INGRESS         ---

0x86DD       INGRESS         IPv6

0x8035       INGRESS         RARP

2. Los tipos Ether detectados o todos los tipos Ether disponibles se pueden agregar con los siguientes comandos.

MP#config mpls ether-filter allow-list add 0x86DD

MP#write

MP#reload

MP#config mpls ether-filter allow-list add all

MP#write

MP#reload

3. La configuración de tipo Ether agregada se puede verificar desde la configuración en ejecución.

MP#show run

4. También se pueden eliminar tipos Ether específicos de la lista de permitidos.

MP#config mpls ether-filter allow-list delete 0x86DD

MP#write

MP#reload

5. Los tipos Ether detectados también se pueden borrar con el siguiente comando.

MP#config mpls ether-filter table clear

Configuración de la interfaz gráfica para el usuario

La misma configuración se puede realizar desde la GUI del punto de acceso (en modo CURWB). Navegue hasta el campo Filtro Ethernet en Configuración avanzada en el panel lateral de la GUI.

Permitir todos los tipos Ether activando la casilla de verificación correspondiente.

Permitir sólo ciertos tipos Ether

Desmarque la opción Allow all ethernet types y agregue el tipo Ether requerido. Haga clic en Guardar y Aplicar para ejecutar los cambios.

Borre los tipos Ether detectados haciendo clic en la opción Clear detected en la GUI

Tipos Ether reservados

Algunos tipos Ether están reservados y no se pueden agregar ni eliminar de la lista.

Cualquier intento de utilizarlo da como resultado un error como se muestra a continuación:

Protocolo Ethernet 1

El protocolo Ethernet 1 se puede bloquear o permitir también desde la CLI o la GUI.

MP#config mpls ether-filter ethernet-I block

MP#write

MP#show run

MP#config mpls ether-filter ethernet-I forward

MP#write

MP#show run

Desde la GUI de la radio, se puede marcar la casilla de verificación Allow Ethernet 1 protocols para permitir y desmarcar bloquear tramas Ethernet 1. Haga clic en Guardar y aplicar para aplicar el cambio.